Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Procedimento

Saída de exemplo

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como recuperar o endereço IP de um elemento de rede (NE). Para isso, você deve usar um cabo serial e conectar-se à interface de estrutura RS232 de uma placa de Timing Communications and Control (TCC) ou placa Cross-Connect, Timing e Control (XTC) com um laptop.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco ONS 15454

- Cisco ONS 15327

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Procedimento

Conclua estes passos:

1. Conecte um cabo serial à interface RS232 craft do TCC ou XTC ativo.

2. Iniciar o Hyperterminal. Para fazer isso, selecione Iniciar >Programas > Acessórios > Comunicações> Hyperterminal na sua área de trabalho.

3. Configure o Hyperterminal com estes detalhes (com base nas instruções no Cisco ONS 15454 e na documentação do Cisco ONS 15327):

- Emulação de terminal = vt100

- Bits por segundo = 9600

- Paridade = Nenhum

- BITS de parada = 1

- Controle de fluxo = nenhum

- Press Enter. Um prompt de colchete angular (>) é exibido.

4. Se nada aparecer quando você digitar : na janela Hyperterminal, selecione File> Properties> Settings>ASCII Setup em sua área de trabalho.

Marque a caixa de seleção Echo Type Locally em ASCII Sending.

Se cada caractere digitado aparecer duas vezes, remova a marca de seleção.

Saída de exemplo

Aqui está um exemplo de saída deste procedimento executado em um Cisco ONS 15327:

> ACT-USER::CISCO15:123;

!--- This is the login command. Use your actual user name and password.

15327 1970-01-01 16:46:38 M 123 COMPLD ;

15327 1970-01-01 16:46:38 A 1.1 REPT EVT SESSION "15327:NO,"

/* User CISCO15 logged in from Serial Port */

> RTRV-NE-GEN:::123;

!--- This retrieves general attributes of the NE.

15327 1970-01-01 16:50:00 M 123 COMPLD "IPADDR=192.1.0.2,

IPMASK=255.255.255.0,DEFRTR=10.1.1.1,IIOPPORT=57790,NAME="1 5327",

SWVER=4.00.00,LOAD=04.00-003C-08.05,PROTSWVER=3.40.00,PROTLOAD=03.40-002I-

07.02,DEFDESC=\"Factory Defaults\",PLATFORM=15327SONET"

>ED-NE-GEN:::123:::NAME=BELLAGIO-91,IPADDR=10.89.238.91,

IPMASK=255.255.255.0,DE FRTR=10.89.238.1;

!--- This edits the attributes.

BELLAGIO-91 1970-01-01 17:08:23 M 123 COMPLD ;

> CANC-USER::CISCO15:123;

!--- This logs you out.

BELLAGIO-91 1970-01-01 17:09:36 M 123 COMPLD ; >

Informações Relacionadas

- Páginas de suporte de tecnologia ótica

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems