Contents

Introdução

Problema

Condição

Observação

Solução

Introdução

Este documento descreve a condição para acionar e contornar o problema para eliminar o alarme de "Remoção Inadequada" acionado nos PPMs da Unidade de Conexão Externa (ECU) para o chassi M15.

Problema

Os módulos de porta conectável (PPMs) na ECU relatam um alarme de "remoção incorreta" no chassi M15.

Condição

1. Se os pluggables forem inseridos e removidos das portas PPM no módulo ECU, a porta PPM da ECU começa a alarmar o alarme "Remoção incorreta".

2. De acordo com o design do sistema, uma vez inserida a óptica, ela reconhece o inventário e torna a porta "ADMIN UP". Não há como alterar o status Admin da porta para inativo de acordo com o projeto. Torne a porta operacional ou exclua o PPM.

Observação

1. Alarme de Remoção Inadequado no slot 18 da prateleira 1 de todas as placas de porta PPM da ECU.

2. Navegue até a guia inventário e verifique se não há óptica para todas as portas PPM na placa ECU. Ajuda a entender se alguma ação precisa ser tomada.

3. Nem recolocar o cabo na porta da ECU nem recolocar a placa ajuda.

4. Para excluir o alarme da ECU, você precisa restaurar a configuração padrão no nó e provisionar manualmente o nó, mas essa é uma tarefa tediosa e o tráfego afeta o ambiente de produção.

5. Se o backup de nó (backup de nó feito quando o alarme estiver presente) for usado após o estado padrão de fábrica do nó, o alarme "Remoção incorreta" retornará.

Solução

Há duas maneiras de cancelar o alarme.

1. Suprima o alarme nas portas PPM da ECU, usando os Perfis de Alarmes, que limpa o alarme da página de alarmes, mas que ainda estará visível na página de condições.

O procedimento para suprimir os alarmes é navegar para  ECU card > Provisioning > Alarm profiles  . Selecione as portas PPM. Escolha todas as 5 portas e clique em Force option > Apply  conforme mostrado na imagem.

2. Ou Redefina o nó para a configuração padrão e provisione-o do zero (o que não é aconselhável, pois requer um bom período de inatividade). Detalhes do erro: o ID do defeito corresponde a este problema. ID de bug da Cisco CSCwe06300 .