Contents

Introdução

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Mapeamento do controlador de OTS (Optical Transport Signal)

Configuração inicial

Topologia

Configuração do módulo

Configuração do controlador de OTS (Optical Transport Signal - sinal de transporte óptico)

Configurar limites de PSM

Verificar a operação do amplificador

Verificar alarmes e condições

Verificar a alimentação do canal óptico (OCH)

Verificar o Monitoramento de Desempenho Histórico (PM)

Troubleshooting de Alarme

Redução automática de energia (APR)

Perda de Sinal ou Perda de Continuidade

Controle Ampli Automático Desabilitado

Potência de canal incorreta ou inválida

Alterar o estado do amplificador

Alternar bloqueio remoto de segurança óptica (OSRI)

Alternar o Controlador OTS

Reinicie o amplificador

Reinicie o NCS 1001

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve comandos e procedimentos para solucionar uma variedade de problemas nos módulos amplificadores NCS1001, o NCS1K-EDFA.

Componentes Utilizados

NCS1001-K9 x2

NCS1K-EDFA x4

NCS1K-PSM x2

NCS1K-CNTLR-K9 x2

NCS1K1-FAN x6

NCS1K-2KW-AC x4

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Este documento pressupõe um conhecimento funcional do XR 6.0.1 e superior, e compreensão dos princípios básicos da Multiplexação Densa por Divisão de Comprimento de Onda (DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing), como a amplificação óptica.

Mapeamento do controlador de OTS (Optical Transport Signal)

ots 0/{1|3}/0/0 —> COM

ots 0/{1|3}/0/1 —> LINE

ots 0/{1|3}/0/2 —> Canal de supervisão óptico (OSC)

ots 0/{1|3}/0/3 —> COM-CHK (somente RX)

ots 0/2/0/0 ------> PSM COM

ots 0/2/0/1 ------> PSM em funcionamento (W)

ots 0/2/0/2 ------> PSM Protect (P)

Configuração inicial

Para que o NCS1K-EDFA funcione como esperado, ele deve ter uma configuração mínima específica.

Topologia

Este exemplo de topologia representa uma rede ponto-a-ponto padrão protegida por PSM.

Topologia protegida do NCS1001

Para topologias adicionais, consulte o Guia de soluções do Cisco NCS 1000 Series.

Configuração do módulo

O NCS1K-EDFA e, se presente, o NCS1K-PSM exigem uma configuração de módulo de hardware. Este documento não detalha as opções de configuração disponíveis. Consulte o Guia de configuração do Cisco NCS 1001 para obter instruções detalhadas.

hw-module location 0/RP0/CPU0 slot 1

ampli grid-mode 100GHz

ampli node-type TERM

!

hw-module location 0/RP0/CPU0 slot 2

psm primary-path WORKING

psm section-protection

!

hw-module location 0/RP0/CPU0 slot 3

ampli grid-mode 100GHz

ampli node-type TERM

Configuração do controlador de OTS (Optical Transport Signal - sinal de transporte óptico)

Cada controlador NCS1K-EDFA ots deve ter um modo amplificador e rx-low-threshold configurados. Para o modo de controle automático, configure um ponto de ajuste de potência do canal com ampli-channel-power. No modo manual, configure um ganho de amplificador com ampli-gain. O modo do amplificador deve corresponder entre os pontos finais. Opcionalmente, configure o modo de controle de segurança e o channel-power-max-delta.

controller Ots0/1/0/0

rx-low-threshold -230

ampli-control-mode automatic

ampli-channel-power 0

channel-power-max-delta 50

safety-control-mode auto

!

controller Ots0/1/0/1

rx-low-threshold -230

ampli-control-mode automatic

ampli-channel-power 30

channel-power-max-delta 50

safety-control-mode auto

!

controller Ots0/1/0/2

rx-low-threshold -280

!

controller Ots0/3/0/3

rx-low-threshold -300

!

controller Ots0/3/0/0

rx-low-threshold -230

ampli-control-mode automatic

ampli-channel-power 0

channel-power-max-delta 50

safety-control-mode auto

!

controller Ots0/3/0/1

rx-low-threshold -230

ampli-control-mode automatic

ampli-channel-power 30

channel-power-max-delta 50

safety-control-mode auto

!

controller Ots0/3/0/2

rx-low-threshold -280

!

controller Ots0/3/0/3

rx-low-threshold -300

!

Configurar limites de PSM

O NCS1K-PSM requer no mínimo um rx-low-threshold nas portas de recepção de trabalho (W) e proteção (P) para funcionar como esperado. As práticas recomendadas recomendam configurar o limite de 5 dBm a menos do que a potência de entrada atual.

controller Ots0/2/0/1

rx-low-threshold -200

!

controller Ots0/2/0/2

rx-low-threshold -200

!

Como alternativa, use o autosthreshold do psm para que o sistema configure automaticamente os limites.

hw-module location 0/RP0/CPU0 slot 2

psm primary-path WORKING

psm auto-threshold

psm section-protection

!

Verificar a operação do amplificador

O comando show controller ots fornece informações sobre o desempenho óptico de cada controlador. Para visualizar a potência óptica, o ganho do amplificador e outros parâmetros, use o curinga *.

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-1# show controller ots 0/3/0/* summary

Thu Sep  7 17:08:24.360 UTC

Port          Type         Status       TX Power      TX Total Power    RX Power      RX Total Power    RX Voa Attenuation    TX Voa Attenuation    Ampli Gain     Ampli Tilt

(dBm)         (dBm)             (dBm)         (dBm)             (dBm)                 (dBm)

----          ----         ------       -----------   -------------     ----------    ---------------   ------------------    ------------------    ----------     ----------

Ots0_3_0_0    Com          N/A          5.00          5.09              -4.90         -4.90             Unavailable           Unavailable           5.00           0.00

Ots0_3_0_1    Line         N/A          9.40          9.39              0.00          0.39              Unavailable           Unavailable           14.30          0.00

Ots0_3_0_2    Osc          N/A          -11.30        Unavailable       2.50          Unavailable       Unavailable           Unavailable           Unavailable    Unavailable

Ots0_3_0_3    Com-Check    N/A          Unavailable   Unavailable       -40.00        Unavailable       Unavailable           Unavailable           Unavailable    Unavailable

O comando show hw-module slot {1|3} ampli-trail-view all fornece detalhes sobre o estado e a configuração do amplificador.

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-1# show hw-module slot 3 ampli-trail-view all

Thu Sep  7 17:14:29.956 UTC

Ampli Trail View - BST and PRE Amplifiers

=======================================================

Port: 0/COM                             Port: 1/LINE

--------------                          --------------

Rx Power = -4.90 dBm                    Rx Power = 0.00 dBm

Rx Total Power = -4.90 dBm              Rx Total Power = 0.40 dBm

Rx Low Threshold = -23.0 dBm            Rx Low Threshold = -23.0 dBm

Port: 1/LINE                            Port: 0/COM

--------------                          --------------

Tx Power = 9.40 dBm                     Tx Power = 5.00 dBm

Tx Total Power = 9.40 dBm               Tx Total Power = 5.10 dBm

Tx Low Threshold = -20.0 dBm            Tx Low Threshold = -20.0 dBm

Bst Gain = 14.30 dB                     Pre Gain = 5.00 dB

Bst Tilt = 0.00                         Pre Tilt = 0.00

Bst Channel Power = 3.00 dBm            Pre Channel Power = 0.00 dBm

Bst Control Mode = Auto                 Pre Control Mode = Auto

Bst Safety Mode = ALS Auto              Pre Safety Mode = ALS Disabled

Bst Osri = Off                          Pre Osri = Off

Bst Gain Range = Normal                 Pre Gain Range = Normal

Verificar alarmes e condições

O comando show alarms { brief | detalhado } sistema { ativo | history } fornece os alarmes atuais ou históricos (eliminados) no sistema. show logging fornece informações adicionais sobre eventos do sistema.

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2# show alarms brief system active

Thu Sep  7 14:05:41.268 UTC

------------------------------------------------------------------------------------

Active Alarms

------------------------------------------------------------------------------------

Location        Severity     Group            Set Time                   Description

------------------------------------------------------------------------------------

0/1             Minor        Controller       09/07/2023 14:05:27 UTC    Ots0/1/0/0 - Auto Ampli Control Disabled

Alguns alarmes são suprimidos em uma condição na presença de um alarme de prioridade mais alta. Por exemplo, uma Perda de Sinal na LINE-RX substitui todos os alarmes em um canal individual relacionado ao mesmo controlador OTS.

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2# show alarms brief system conditions

Thu Sep 7 17:24:42.999 UTC

Os alarmes históricos podem ajudar a identificar a causa dos alarmes ou condições atuais, além de identificar padrões. Este exemplo mostra um padrão de alarmes com o comando Auto Ampli Control Disabled sendo acionados e desativados.

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2# show alarms brief system history

Thu Sep  7 17:29:46.386 UTC

------------------------------------------------------------------------------------

History Alarms

------------------------------------------------------------------------------------

Location        Severity     Group            Set Time                   Description

Clear Time

------------------------------------------------------------------------------------

0/1             Minor        Controller       09/07/2023 17:07:50 UTC    Ots0/1/0/0 - Auto Ampli Control Disabled

09/07/2023 17:08:00 UTC

0/1             Minor        Controller       09/07/2023 17:08:40 UTC    Ots0/1/0/0 - Auto Ampli Control Disabled

09/07/2023 17:09:10 UTC

0/1             Minor        Controller       09/07/2023 17:15:20 UTC    Ots0/1/0/1 - Auto Ampli Control Disabled

09/07/2023 17:15:30 UTC

0/1             Minor        Controller       09/07/2023 17:19:30 UTC    Ots0/1/0/0 - Auto Ampli Control Disabled

Verificar a alimentação do canal óptico (OCH)

Para verificar os canais ativos no sistema de linha, use o comando show hw-module slot {1|3} channel-trail-view ative. Para ver todos os níveis de potência do canal no espectro, substitua ative por all. A potência do canal deve permanecer dentro dos limites definidos pelo usuário, e a diferença máxima entre a potência de canal mais alta e mais baixa deve permanecer dentro do limite definido pelo channel-power-max-delta. A saída do exemplo tem uma diferença de 3,3 dBm entre os níveis de potência do canal, portanto deve ter um channel-power-max-delta de pelo menos 4 dBm.

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2# show hw-module slot 3 channel-trail-view active

Thu Sep  7 17:47:07.211 UTC

Channel Trail View - Active - dBm

===========================================

BST: 0/COM=>1/LINE              PRE: 1/LINE=>0/COM

Och Name            Wavelength(nm)      Freq(GHz)     Width(GHz)    Rx pwr(dBm)     Tx pwr(dBm)     Rx pwr(dBm)     Tx pwr(dBm)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ots-Och0_3_0_0_6         1532.68        195600.0       100.0         -9.10            5.10          -11.50            0.40

Ots-Och0_3_0_0_7         1533.46        195500.0       100.0        -12.40            1.70          -11.50            0.30

Ots-Och0_3_0_0_8         1534.25        195400.0       100.0        -11.10            3.10          -11.60            0.30

Ots-Och0_3_0_0_9         1535.04        195300.0       100.0        -12.00            2.40          -13.50           -1.40

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verificar o Monitoramento de Desempenho Histórico (PM)

Para visualizar o desempenho histórico de uma controladora ots, use o comando pm history. Isso pode ajudar a identificar flutuações temporárias de energia ou outros problemas transitórios que não estejam mais presentes no sistema.

show controller ots 0/{1|3}/0/{1-3} pm history {15-min|24-hour|30-sec|flex-bin} optics 1 [ Bucket [ bucket ] ]

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61# show controller ots 0/1/0/0 pm history 15-min optics 1 Bucket 1

Thu Sep  7 17:38:16.744 UTC

Optics in interval 1 [17:15:00 - 17:30:00 Thu Sep 7 2023]

Optics history bucket type : Valid

MIN       AVG       MAX

LBC[% ]    : 9.2       9.2       9.2

OPT[dBm]   : 6.80      6.80      6.80

OPR[dBm]   : -4.40     -4.37     -4.30

AGN[dB]  : 15.2      15.2      15.2

ATL[dB]  : 0.0       0.0       0.0

Last clearing of "show controllers OPTICS" counters never

Você também pode visualizar o desempenho histórico de canais individuais com o comando show controller ots-och 0/{1|3}/0/{1-96} pm history ....

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2# show controller ots-och 0/3/0/0/6 pm history 15-min optics 1 Bucket 1

Thu Sep  7 17:54:36.183 UTC

Optics in interval 1 [17:30:00 - 17:45:00 Thu Sep 7 2023]

Optics history bucket type : Valid

MIN       AVG       MAX

OPT[dBm]   : 0.40      0.40      0.40

OPR[dBm]   : -9.10     -9.10     -9.10

Last clearing of "show controllers OPTICS" counters never

Troubleshooting de Alarme

Redução automática de energia (APR)

O NCS1K-EDFA entra no estado APR sob algumas condições, como a Perda de Sinal (LOS - Loss of Signal), reduzindo automaticamente o ganho do amplificador até que a condição seja eliminada. Enquanto estiver em APR, o EDFA envia um pulso de recuperação de 8 segundos a cada 100 segundos. Se o amplificador permanecer em APR depois que as condições forem removidas, use as etapas de recuperação descritas na seção Alterar o estado do amplificador.

Se o controlador ots tiver o modo de controle de segurança configurado automaticamente, o EDFA poderá inserir APR devido à perda do Canal de Supervisão Óptico (OSC) ou COM-CHK. Se esses controladores não tiverem uma conexão de fibra e não estiverem em uso, você poderá desligar o controlador para restaurar o estado do amplificador. Este exemplo coloca o controlador OSC 0/1 no estado de desligamento.

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61# configure

Thu Sep 7 18:15:35.544 UTC

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61(config)# controller ots 0/1/0/2

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61(config-Ots)# shutdown

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61(config-Ots)# commit

Thu Sep 7 18:15:48.650 UTC

Perda de Sinal ou Perda de Continuidade

Use os comandos show controller ots para identificar a origem da falha de energia óptica.

Verifique se os controladores afetados têm uma conexão de fibra funcional e confirme os níveis de energia com um medidor de energia óptico.

Controle Ampli Automático Desabilitado

Quando configurado no modo de controle amplo auto, o EDFA pode acionar o alarme Auto Ampli Control Disabled quando uma condição o impede de se regular automaticamente.

Se a diferença entre a potência de canal mais alta e mais baixa exceder o limiar delta channel-power-max, o amplificador também acionará esse alarme. Identifique o canal ou canais que causam o cruzamento de limites com show hw-module slot {1|3} channel-trail-view all.

Confirme se a potência de entrada não pode fazer com que o amplificador exceda seu ganho máximo ou mínimo. Consulte a Folha de Dados do Cisco Network Convergence System 1001 para obter esses detalhes.

Exemplo:

O controlador ots-och 0/3/0/0/6 tem uma potência de canal de recepção de 2,1 dBm.

O controlador ots 0/3/0/1 tem a configuração:

controller Ots0/3/0/1

rx-low-threshold -230

ampli-control-mode automatic

ampli-channel-power 0

!

O amplificador não pode alcançar o ponto de definição de potência do canal de 0 dBm, pois a potência do canal de entrada excede o ponto de definição. O amplificador não pode fornecer ganho até que a potência de recepção de ots 0/3/0/0/6 seja reduzida abaixo do ponto de configuração de ots 0/3/0/1.

Da mesma forma, uma potência de recepção de -26,0 dBm em ots-och 0/3/0/6 e potência de ampli channel 30 em ots 0/3/0/1 do controlador excede o ganho máximo do amplificador de linha, 24 dB, resultando no alarme AMPLI-GAIN-LOW, já que ele não pode alcançar o ponto de ajuste configurado.

Potência de canal incorreta ou inválida

A presença de alimentação de canal inesperada em canais ots-och de show hw-module slot 3 channel-trail-view all pode indicar uma incompatibilidade entre o modo de grade configurado e a largura espectral do canal. Verifique se a largura espectral dos canais de entrada é menor do que a configuração do modo de grade configurada. Por exemplo, um canal 400G excede o espaçamento da configuração de modo de grade de 50 GHz, resultando em leituras de potência óptica em controladores ot-och adjacentes. Use o modo de grade de 75 GHz ou 100 GHz. Como alternativa, configure uma largura de canal personalizada usando o comando flex-channel-id. Para obter instruções completas sobre como configurar canais flexíveis, consulte o Guia de configuração do Cisco NCS 1001.

hw-module location 0/RP0/CPU0 slot 3

ampli grid-mode gridless

ampli flex-mode flex-spectrum

ampli flex-channel-id [ id ] chan-central-freq [ frequency ] chan-width [ width ]

!

Alterar o estado do amplificador

Cuidado: esses comandos causam impacto no serviço.

Verifique se a configuração teve efeito com show run controller ots 0/{1|3}/0/{1-3}.

Alternar bloqueio remoto de segurança óptica (OSRI)

A definição de OSRI como on desativa a potência de transmissão do controlador ots.

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61# configure

Thu Sep 7 19:45:01.638 UTC

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61(config)# controller ots 0/3/0/1

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)# osri on

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)# commit

Thu Sep 7 19:45:15.772 UTC

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)# do show run controller ots 0/3/0/1

Thu Sep 7 19:45:28.214 UTC

controller Ots0/3/0/1

osri on

rx-low-threshold -230

ampli-control-mode automatic

ampli-channel-power 30

!

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)# no osri on

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)# commit

Thu Sep 7 19:45:57.608 UTC

Alternar o Controlador OTS

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2# configure

Thu Sep 7 19:45:01.638 UTC

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config)# controller ots 0/3/0/1

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)# shutdown

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)# commit

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)# no shutdown

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)# commit

Reinicie o amplificador

Execute um recarregamento de módulo a partir do contexto de administração.

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2# admin

Thu Sep 7 19:52:50.273 UTC

Last login: Wed Sep 6 01:33:34 2023 from 192.0.0.4

root connected from 192.0.0.4 using ssh on sysadmin-vm:0_RP0

sysadmin-vm:0_RP0# hw-module location 0/3 reload

Thu Sep 7 19:53:01.988 UTC+00:00

Reload hardware module ? [no,yes] yes

result Card graceful reload request on 0/3 succeeded.

Reinicie o NCS 1001

Para executar o ciclo completo de energia do chassi e de todos os módulos, use hw-module location all reload. O dispositivo fica inacessível por vários minutos enquanto é reinicializado.

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2# admin

Thu Sep 7 19:52:50.273 UTC

Last login: Wed Sep 6 01:33:34 2023 from 192.0.0.4

root connected from 192.0.0.4 using ssh on sysadmin-vm:0_RP0

sysadmin-vm:0_RP0# hw-module location all reload

Thu Sep 7 19:53:01.988 UTC+00:00

Reload hardware module ? [no,yes] yes

Informações Relacionadas

Para obter informações adicionais sobre a solução de problemas de alarme no NCS1001, consulte o Guia de solução de problemas do Cisco NCS 1001.