Contents

Introdução

Instalação obrigatória de ponte SMU no NCS1001 para atualização de 7.10.1 para 25.4.1

Introdução

Este documento descreve o procedimento para atualizar o NCS1001 do SW 7.10.1 para 25.4.1.

Instalação obrigatória de ponte SMU no NCS1001 para atualização de 7.10.1 para 25.4.1

Se os clientes atualizarem o nó de 7.10.1 para 25.4.1, poderão ver o problema de espaço em DISCO não disponível se essas SMUs não estiverem instaladas em 7.10.1.

ERROR! No enough space to proceed with ADD operation.

Esse problema não ocorre devido ao espaço e deve ser confirmado pela CLI usando o comando show media location all se houver espaço livre suficiente. Mas, ainda assim, o erro foi visto.

RP/0/RP0/CPU0:Node1#show media location all

Mon Feb 16 19:15:25.546 CET

Media Info for Location: node0_RP0_CPU0

Partition                            Size     Used  Percent    Avail

--------------------------------------------------------------------

rootfs:                              3.9G     1.5G      39%     2.3G

apphost:                             3.7G     7.7M       1%     3.5G

harddisk:                            2.9G      18M       1%     2.8G

log:                                 992M     100M      11%     826M

config:                              459M     1.9M       1%     423M

disk0:                               992M     3.1M       1%     922M

Há um SMU de ponte para atualizar o NCS1001 de 7.10.1 para 25.4.1 que precisa ser instalado na versão 7.10.1 antes da atualização para o Cisco IOS®.

A matriz de atualização é fornecida aqui para a referência e a tabela 'Matriz de atualização de software' menciona o defeito para o qual você precisa adicionar o SMU.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/optical/ncs1001/ncs1001-system-setup-guide/perform-system-upgrade-and-install-feature-packages.html

Se quiser saber mais sobre o defeito, clique nos links:

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwq24232

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwq24218

O SMU pode ser baixado deste portal:

SMU Portal 7.10.1

https://software.cisco.com/download/home/286315098/type/280867577/release/7.10.1

You need to install the SMU before upgrading to 25.4.1

ncs1001-7.10.1..tar

ncs1001-7.10.1..tar

ncs1001-sysadmin-7.10.1..tar

ncs1001-sysadmin-7.10.1..tar

Depois que os dois SMUs de bridge forem confirmados, você poderá continuar com a instalação do software de destino versão 25.4.1 do Cisco IOS na caixa.