Contents

Introdução

Solucione problemas do "Alarme desativado do controle de amplificação automática" no NCS1K

Introdução

Este documento descreve como solucionar problemas de baixa potência de transmissão do amplificador desmarcando o alarme "Controle de ampli automático desativado".

Solucione problemas do "Alarme desativado do controle de amplificação automática" no NCS1K

Você vê baixa potência de transmissão e baixo ganho do amplificador de fibra dopada de érbio (EDFA) desde que o controle de amplificador automático de amplificação está desativado.

show controller ots 0/x/0/x:

Valores de desempenho do amplificador

Alarme no nó

O alarme "Auto Ampli Control Disabled" (Controle automático Ampli desativado) é acionado se a diferença de nível de potência entre dois canais exceder o valor delta configurado.

Neste caso, o valor Delta foi de 5dB, mas a diferença entre os canais foi superior a 5dB,

show hw-module slot x channel-trail-view active :

vista de potência de canal

Aqui, alguns canais recebem energia como -12.xx e o canal nº 21 recebe energia como -18.xx, portanto, a diferença é de 6dB, que é mais do que o valor Delta.

Quando a diferença é maior que o valor delta, o controle Amplifier é desativado. Você ainda vê a potência de saída, mas a regulação de ganho não acontece conforme o projeto.

Para verificar o valor delta:show controler ots 0/x/0/x

Saída de exemplo:

controller State: Up

Transport Admin State: In Service

Port Type: Line

Laser State: On

Optics Status::

Alarm Status:

-------------

Detected Alarms:

AUTO-AMPLI-CTRL-DISABLED

Alarm Statistics:

-----------------

LOW-RX-PWR = 0

LOW-TX-PWR = 0

RX-LOS-P = 5

RX-LOC = 1

AMPLI-GAIN-DEG-LOW = 0

AMPLI-GAIN-DEG-HIGH = 0

AUTO-LASER-SHUT = 5

AUTO-POW-RED = 5

AUTO-AMPLI-CTRL-DISABLED = 5

AUTO-AMPLI-CFG-MISMATCH = 0

SWITCH-TO-PROTECT = 0

AUTO-AMPLI-CTRL-RUNNING = 2

Parameter Statistics:

---------------------

TX Power = 3.80 dBm

RX Power = -9.70 dBm

Ampli Gain = 19.50 dB

Ampli Tilt = 0.00

Total TX Power = 4.09 dBm

Total RX Power = -8.50 dBm

Ampli Gain Range = Normal

Ampli Safety Control mode = auto

Osri = OFF

TX Enable = Enabled

RX Enable = Enabled

RX Span Loss = N/A

TX Span Loss = N/A

Rx Low Threshold Current = -25.0 dBm

Back Reflection = -27.30 dBm

Configured Parameters:

-------------

Rx Low Threshold = -25.0 dBm

Tx Low Threshold = -20.0 dBm

Ampli Gain = 1.00 dB

Ampli Tilt = 0.00

Ampli Channel power = 3.00 dBm

Channel Power Max Delta = 3.00 dBm

Ampli Channel Psd = 31.250 nW/MHz

Rx Low Threshold Psd = 0.099 nW/MHz

Ampli Control mode = Automatic

Ampli Safety Control mode = auto

Osri = OFF

TX Enable = Enabled

RX Enable = Enabled

Aqui o valor delta é 3dB e a diferença entre os canais foi de 6dB.

Solução permanente:

Verifique no patch panel se há canais que tenham menos energia.

Limpe/substitua os patch cables, se necessário, para aumentar a potência no canal.

Quando a potência se torna igual ou menor que o valor delta, o alarme se apaga e a potência de saída é regulada conforme necessário.

Solução:

Uma solução temporária é aumentar o valor delta com essas alterações de configuração para restaurar o tráfego:

config ter

controller ots 0/x/0/x

channel-power-max-delta 80 (change delta to 8)

Certifique-se de reverter a configuração para o valor delta padrão assim que a solução permanente for implementada.