Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Sintaxe Para Configurar Um Evento

Sintaxe Para Configurar Um Alarme

Examples

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como configurar alarmes e eventos de Monitoração Remota (RMON) em um roteador com interface de linha de comando (CLI).

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Informações de Apoio

RMON é um método semelhante ao SNMP (Simple Network Management Protocol) para rastrear estatísticas em interfaces ou portas de dispositivos de rede.

O recurso RMON geralmente é útil em um ambiente de switch LAN, mas está disponível em roteadores de acesso (por exemplo, a série 2x00) no Cisco IOS® Software Release 11.1 ou posterior. Às vezes, você precisa configurar o RMON em roteadores remotos somente quando não pode obter acesso ao equipamento de LAN (como hubs) para visualizar o tráfego. O RMON não exige que você pesquise ativamente variáveis SNMP regularmente. Os dispositivos armazenam as informações necessárias e são enviados periodicamente para uma estação de gerenciamento de rede RMON.

Observação: por padrão, todos os switches suportam minirrmon, de modo que alarmes, eventos, estatísticas e histórico sejam recebidos diretamente dos switches. Para receber todas as outras informações detalhadas dos switches, você precisa do Network Analysis Module (NAM).

Sintaxe Para Configurar Um Evento

O software Cisco IOS permite configurar alarmes e eventos RMON a partir da CLI. Esta seção e a próxima fornecem a sintaxe dos comandos necessários, com os mesmos nomes usados para a eventTable e a alarmTable.

1.3.6.1.2.1.16.9.1

eventTable OBJECT-TYPE

SYNTAX SEQUENCE OF EventEntry

MAX-ACCESS not-accessible

STATUS current

DESCRIPTION

"A list of events to be generated."

::= { event 1 }

.1.3.6.1.2.1.16.3.1

alarmTable OBJECT-TYPE

SYNTAX SEQUENCE OF AlarmEntry

MAX-ACCESS not-accessible

STATUS current

DESCRIPTION

"A list of alarm entries."

::= { alarm 1 }

Sintaxe

rmon event eventIndex [log] [trap eventCommunity] [description eventDescription] [owner eventOwner]

Descrição da sintaxe

1. event — Configure um evento RMON.

2. eventIndex — Event number (1-65535)

3. log —(Opcional) Gerar um log RMON quando o evento é acionado.

4. trap eventCommunity —(Opcional) Gere uma interceptação SNMP quando o evento é acionado, para a string de comunidade SNMP especificada.

5. description eventDescription —(Opcional) Especifique uma PALAVRA ou uma descrição do evento.

6. proprietário eventOwner —(Opcional) Especifique um proprietário para o evento.

- Se você não especificar a opção log ou trap, alarmTable object eventType (1.3.6.1.2.1.16.9.1.1.3) está definido como none.

- Se você especificar apenas log, eventType será definido como log.

- Se você especificar apenas trap, o eventType será definido como snmp-trap.

- Se você especificar log e trap, eventType será definido como log-and-trap.

Sintaxe Para Configurar Um Alarme

rmon alarm alarmIndex alarmVariable alarmInterval {absolute | delta} crescente alarmRisingThreshold [alarmRisingEventIndex] declinando alarmFallingThreshold [alarmFallingEventIndex] [owner alarmOwner]

Descrição da sintaxe

1. alarm — Configure um alarme RMON.

2. alarmIndex —Número do alarme (1-65535)

3. alarmVariable — objeto MIB a monitorar (WORD)

4. alarmInterval — Intervalo de amostra (1-4294967295)

5. Absoluto — Teste cada amostra diretamente.

6. delta — Testar delta entre amostras.

7. rise-limite — Configure o limite de elevação.

8. alarmRisingThreshold — Valor limite crescente (-2147483648-2147483647)

9. alarmRisingEventIndex —(opcional) Event to fire when the rise threshold is crossed (1-65535) (Evento para disparar quando o limite de elevação é ultrapassado)

10. fall-threshold — Configure o limite de queda.

11. alarmFallingThreshold — Valor limite de queda (-2147483648-2147483647)

12. alarmFallingEventIndex —(Opcional) Evento para disparar quando o limiar de queda é ultrapassado (1-65535)

13. owner alarmOwner —(Opcional) Especifique um proprietário para o alarme (WORD).

A alarmVariable é especificada de uma destas maneiras:

- Como o identificador de objeto (OID) da Notação de Sintaxe de Abstrato Um (ASN.1) decimal inteiro para o objeto (como .1.3.6.1.2.1.2.1.10.1)

- Com o nome da entrada da tabela seguido pelo número do objeto da tabela e pela instância

Por exemplo, para especificar ifInOctets para a primeira instância, use ifEntry.10.1 para a alarmVariable.

Examples

Nos exemplos desta seção, "public" é a string de comunidade SNMP somente leitura (RO) e 171.68.118.100 é o host que recebe a interceptação.

Para configurar um evento para enviar uma armadilha quando disparada, emita estes comandos:

!--- Enter these commands on one line each.

rmon event 3 log trap public

description "Event to create log entry and SNMP notification"

owner "jdoe 171.68 118.100 2643"

rmon alarm 2 ifEntry.10.12 30 delta

rising-threshold 2400000 3 falling-threshold 1800000 3

owner "jdoe 71.68 118.100 2643"

Neste exemplo, um Cisco 2500 é configurado para enviar uma interceptação e registrar um evento, quando o limite de alarme que monitora seu próprio ifInOctets (ifEntry.10.1) excede um valor absoluto de 90000:

snmp-server host 171.68.118.100 public

SNMP-server community public RO

rmon event 1 log trap public description "High ifInOctets" owner jdoe

!--- Enter this command on one line:

rmon alarm 10 ifEntry.10.1 60 absolute

rising-threshold 90000 1 falling-threshold 85000 owner jdoe

O monitoramento ocorre a cada 60 segundos e o limiar de queda é 85000. Nesse caso, a estação de gerenciamento NetView recebeu essa armadilha:

router.rtp.cisco.com:

A RMON Rising Alarm:

Bytes received exceeded

threshold 90000;

VALUE=483123 (sample TYPE=1; alarm index=10)

Emita estes comandos para exibir alarmes e eventos registrados:

- show rmon events —Exibe o conteúdo da tabela de eventos RMON do roteador. Este comando não tem argumentos ou palavras-chave.

Router#show rmon events

Event 12 is active, owned by manager 1

Description is interface-errors

Event firing causes log and trap to community public, last fired 00:00:00

- O evento 12 está ativo, de propriedade do manager1 — Índice exclusivo na eventTable, que mostra o status do evento como ativo e mostra o proprietário desta linha, conforme definido na eventTable de RMON.

- A descrição é interface-errors — Tipo de evento; nesse caso, um erro de interface.

- O disparo de eventos causa o registro e a armadilha — Tipo de notificação que o roteador fará sobre esse evento. Equivalente a eventType em RMON.

- community public — Se uma interceptação SNMP for enviada, ela será enviada para a comunidade SNMP especificada por esta string de octeto. Equivalente a eventCommunity em RMON.

- último disparo — A última vez que o evento foi gerado.

- show rmon alarms —Exibe o conteúdo da tabela de alarme RMON do roteador. Este comando não tem argumentos ou palavras-chave.

Router#show rmon alarms

Alarm 2 is active, owned by manager1

Monitors ifEntry.1.1 every 30 seconds

Taking delta samples, last value was 0

Rising threshold is 15, assigned to event 12

Falling threshold is 0, assigned to event 0

On startup enable rising or falling alarm

- Alarm2 está ativo, de propriedade do gerente1 — índice exclusivo na alarmTable, que mostra o status do alarme como ativo e mostra o proprietário desta linha, conforme definido na alarmTable do RMON.

- Monitora ifEntry.1.1 — OID da variável específica a ser amostrada. Equivalente a alarmVariable em RMON.

- a cada 30 segundos — Intervalo em segundos sobre o qual os dados são amostrados e comparado com os limiares de elevação e queda. Equivalente a alarmInterval em RMON.

- Tomando amostras delta — Método para amostrar a variável selecionada e calcular o valor a ser comparado com os limiares. Equivalente a alarmSampleType em RMON.

- Último valor foi —Valor da estatística durante o último período de amostragem. Equivalente a alarmValue em RMON.

- Limite de elevação é —Limite para as estatísticas de amostra. Equivalente a alarmRisingThreshold no RMON.

- atribuído ao evento — Índice da EventEntry usado quando um limite de aumento é ultrapassado. Equivalente a alarmRisingEventIndex em RMON.

- O limiar de queda é —Limite para a estatística de amostra. Equivalente a alarmFallingThreshold no RMON.

- Atribuído ao evento — Índice da EventEntry usado quando um limite de queda é ultrapassado. Equivalente a alarmFalllingEventIndex no RMON.

- Na inicialização, ative o alarme de elevação ou queda — Alarme que pode ser enviado quando esta entrada for definida pela primeira vez como válido. Equivalente a alarmStartupAlarm em RMON.

Informações Relacionadas

- Traduzir OID com o SNMP Object Navigator

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems