Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Recapitulação MPLS L3VPN

Visão geral do EVPN com L3VPN (MPLS SR)

Diagrama de Rede

Configuração de alto nível

Verificar

Troubleshoot

Introduction

Este documento descreve como implantar a Ethernet VPN (EVPN) em Multiprotocol Label Switching de Roteamento de Segmento (SR) no Nexus 9300 com BGP externo.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Protocolo BGP

- L3VPN

- EVPN

- SR

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Hardware SPINE - 9336C-FX que executa a versão 10.2(2)

- Hardware LEAF - 93240YC-FX2 que executa a versão 10.2(2)

- CLIENTE - 92160YC-X (Host-1), Catalyst-3850 (Host-2)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Recapitulação MPLS L3VPN

Uma VPN é:

- Uma rede baseada em IP que fornece serviços de rede privada em uma infraestrutura pública.

- Um conjunto de sites que têm permissão para se comunicar de forma privada pela Internet ou por outras redes públicas ou privadas.

As VPNs convencionais são criadas pela configuração de uma malha completa de túneis ou circuitos virtuais permanentes (PVCs) para todos os locais em uma VPN. Esse tipo de VPN não é fácil de manter ou expandir, pois a adição de um novo local exige uma alteração em cada dispositivo de borda na VPN.

As VPNs baseadas em MPLS são criadas na camada 3 e são baseadas no modelo de peer. O modelo de peer permite que o provedor de serviços e o CE troquem informações de roteamento de Camada 3. O provedor de serviços retransmite os dados entre os sites CE sem o envolvimento do CE.

As VPNs MPLS são mais fáceis de gerenciar e expandir do que as VPNs convencionais. Quando um novo local é adicionado a uma VPN MPLS, somente o roteador de borda do provedor de serviços que fornece serviços ao local do cliente precisa ser atualizado.

Estes são os componentes da VPN MPLS:

- Roteador do provedor (P) - Roteador no núcleo da rede do provedor. Os roteadores PE executam switching MPLS e não anexam rótulos de VPN aos pacotes roteados. Os rótulos de VPN são usados para direcionar pacotes de dados para a rede privada ou o roteador de borda CE correto.

- Roteador PE (Provider Edge) - Roteador que conecta o rótulo VPN aos pacotes de entrada com base na interface ou subinterface na qual eles são recebidos e também conecta os rótulos do núcleo MPLS. Um roteador PE se conecta diretamente a um roteador.

- Roteador do cliente (C) - Roteador no provedor de serviços de Internet (ISP) ou na rede corporativa.

- Roteador Customer Edge (CE) - Roteador de borda na rede do ISP que se conecta ao roteador PE na rede. Um roteador CE deve fazer interface com um roteador PE.

Visão geral do EVPN com L3VPN (MPLS SR)

As implantações de data center (DC) adotaram EVPN de LAN extensível virtual (VXLAN) ou EVPN MPLS para seus benefícios, como aprendizagem de plano de controle de EVPN, multilocação, mobilidade contínua, redundância e adições de POD mais fáceis. Da mesma forma, o CORE é uma rede MPLS L3VPN baseada no Label Distribution Protocol (LDP) ou uma transição da base tradicional MPLS L3VPN LDP para uma solução mais sofisticada como SR.

A RE é adotada por seus benefícios, como:

- Unified Interior Gateway Protocol (IGP) e planos de controle MPLS

- Métodos de engenharia de tráfego mais simples

- Configuração mais fácil

- Adoção de redes definidas por software (SDN)

EVPN (RFC 7432) é uma solução baseada em BGP MPLS que foi usada para serviços Ethernet de próxima geração em uma rede de data center virtualizada. Ela usa vários blocos, como Rota.

Distinguisher (RD), Route Target (RT) e Virtual Routing and Forwarding (VRF) das tecnologias MPLS existentes.

EVPN L3 sobre SR que foi introduzido na versão NXOS 7.0(3)I6(1) usa a rota EVPN Tipo 5 com encapsulamento MPLS. Ele oferece vários usuários, escalabilidade e alto desempenho para serviços de data center evoluídos.

Note: No DC, o plano de dados pode ser VXLAN ou MPLS.

VPN MPLS L3 tradicional

VPN MPLS L3 sobre SR

Blocos de construção principais: RD, RT e VRF

Blocos de construção principais: RD, RT e VRF

Camada subjacente para transporte: IGP, LDP e RSVP-TE

Camada subjacente para transporte: IGP/BGP-LU e SR-TE

Camada de sobreposição para serviço: VPNv4 e VPNv6

Camada de sobreposição para serviço: EVPN

Diagrama de Rede

Configuração de alto nível

1. Instalar recursos

2. Configurar o endereço IP - Subjacente

3. Configurar IGP/MP - BGP

4. Configurar a sobreposição de VLAN e EVPN

5. Configurar o e-BGP entre hosts e LEAFs

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Troubleshoot

Esta seção fornece informações que podem ser usadas para o troubleshooting da sua configuração.