Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Configurar

Diagrama de Rede

Configuração de alto nível

Verificar

Troubleshoot

Introduction

Este documento descreve como implantar L2 Ethernet VPN sobre Segment Routing (SR) Multiprotocol Label Switching com Virtual Port Channel no Nexus9K.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Border Gateway Protocol (BGP)

- Abra o protocolo OSPF

- MPLS

- Protocolo de distribuição de rótulo (LDP)

- Protocolo de Reserva de Recursos (RSVP)

- EVPN

- SR

- vPC

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Switch Nexus 92360C que executa a versão 9.3(10) para H1 e H3.

- Switch Nexus 93180YC-FX que executa o Release 10.2(3) para Spine.

- Switch Nexus 93240YC que executa o Release 10.2(3) para Leaf.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

VPLS/L2-EVPN é um serviço VPN de Camada 2 multiponto a multiponto que conecta várias filiais de um cliente, em uma única arquitetura comutada lógica sobre uma rede IP/MPLS.

Visão geral do EVPN-MPLS SR da camada 2

EVPN (RFC 7432) é uma solução baseada em BGP MPLS que tem sido usada para serviços Ethernet de próxima geração em redes de data center virtualizadas. Ele usa vários blocos como Route Distinguisher (RD), Route Target (RT) e Virtual Routing and Forwarding (VRF) de tecnologias MPLS que existem.

Em contraste com o VPLS , o EVPN permite o aprendizado MAC baseado em plano de controle no núcleo. No EVPN, os PEs que participam nas instâncias de EVPN aprendem rotas MAC personalizadas no plano de controle com protocolo multiprotocolo (MP)-BGP. O aprendizado de MAC do plano de controle fornece vários benefícios que permitem que o EVPN resolva as deficiências de VPLS, que inclui suporte para multihome com balanceamento de carga por fluxo.

SR L2 EVPN é um novo recurso disponível no NXOS 9.3(1) que é suportado na plataforma Nexus 9300 série FX2.

Limitações para EVPN L2 sobre SR MPLS

- A inundação de EVPN SR L2 é baseada no mecanismo de replicação de entrada

- Ele usa a rota EVPN tipo 3 para tráfego BUM

- O núcleo MPLS não suporta multicast

- A supressão do Protocolo de Resolução de Endereços (ARP) não é suportada

- Não há suporte para verificação de consistência em VPC

- A mesma instância EVPN L2 (EVI) e EVI L3 não podem ser configuradas juntas

Configurar

Diagrama de Rede

Configuração de alto nível

1. Instalar recursos

2. Configurar o endereço IP - Subjacente

3. Configurar IGP - OSPF

4. Configurar MP - BGP

5. Configurar a sobreposição de VLAN e EVPN

6. Configurar o e-BGP entre hosts e LEAFs

7. Configurar VPC nos LEAF 1 e 2

Verificar

Esta seção fornece informações para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Troubleshoot

Esta seção fornece informações que podem ser usadas para o troubleshooting da sua configuração.