Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Largura de banda de referência em interfaces DSL

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve o conceito de largura de banda de referência em interfaces DSL (Digital Subscriber Line). A diferença de valores vista no controlador e na interface DSL também é discutida.

Contribuição de Richika Jain, engenheira do Cisco TAC.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas em Cisco Routers que suportam conexões DSL como Linha de Assinante Digital com Taxa de Bits Muito Alta (VDSL - Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line), Linha de Assinante Digital de Alta Velocidade Simétrica (SHDSL - Symmetric Digital Subscriber Line) no lado do acesso.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Largura de banda de referência em interfaces DSL

No DSL, ao contrário de outras mídias, há uma diferença na largura de banda de upstream e downstream.

Por exemplo, para E1, há 2,048 mb upstream e 2,048 mb downstream e quando o roteador calcula txload e recarrega, ele o toma como uma fração de 2,048 mb para upstream e downstream e o normaliza em uma escala de 255 e o exibe. Portanto, se a taxa de entrada sob a interface for 2048000, você verá uma recarga de 255/255.

Agora, quando se trata de DSL, o roteador precisa de um valor de largura de banda de referência para o mesmo cálculo. Mas aqui há duas larguras de banda, upstream e downstream. A largura de banda mostrada na interface é a largura de banda de upstream.

Ethernet0/0/0 is up, line protocol is up

Hardware is VDSL_ETHERNET, address is 3033.199e.1948

MTU 1500 bytes, BW 9998 Kbit/sec, DLY 1000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID  1., loopback not set

Keepalive set (10 sec)

ARP type: ARPA, ARP Timeout 05:00:00

Last input 3w6d, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 06:15:00

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/1024 (size/max)

5 minute input rate 2850000 bits/sec, 420 packets/sec

5 minute output rate 5749000 bits/sec, 1747 packets/sec

3887957 packets input, 3183892807 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 input packets with dribble condition detected

1573 packets output, 100231 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 unknown protocol drops

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

A razão pela qual a largura de banda de upstream é escolhida como largura de banda de referência aqui é porque a maior parte do tempo as políticas de QoS são usadas na direção de saída e precisam de uma largura de banda de referência precisa.

Nesta saída para o controlador VDSL, há dois tipos de valores de velocidade: Taxa e velocidade atingíveis, tanto para upstream quanto para downstream. Velocidade é o valor no qual a linha é treinada com o ISP e a taxa alcançável é a velocidade máxima do circuito VDSL.

n3-ne-r-hi-435773-01#sh controller vdsl 0/1/0 | i Speed|Attainable

Attainable Rate:        40440 kbits/s            3280 kbits/s

Speed (kbps):             0            25087             0              3192

Saída completa para o controlador VDSL:

Router#show controller vdsl 0/1/0

Controller VDSL 0/1/0 is UP

Daemon Status:         Up

XTU-R (DS)        XTU-C (US)

Chip Vendor ID:        'BDCM'             'BDCM'

Chip Vendor Specific:   0x0000             0xA1AA

Chip Vendor Country:    0xB500             0xB500

Modem Vendor ID:        'CSCO'             '    '

Modem Vendor Specific:  0x4602             0x0000

Modem Vendor Country:   0xB500             0x0000

Serial Number Near:     FOC15163V2Q 2911/K9 15.5(1)T

Serial Number Far:

Modem Version Near:     15.5(1)T

Modem Version Far:      0xa1aa

Modem Status:         TC Sync (Showtime!)

DSL Config Mode:     AUTO

Trained Mode:        G.993.2 (VDSL2) Profile 17a

TC Mode:             PTM

Selftest Result:     0x00

DELT configuration:  disabled

DELT state:          not running

Full inits:          1

Failed full inits:   0

Short inits:         0

Failed short inits:  0

Firmware    Source        File Name

--------    ------        ----------

VDSL        embedded       VDSL_LINUX_DEV_01212008

Modem FW  Version:    130205_1433-4.02L.03.B2pvC035j.d23j

Modem PHY Version:    B2pvC035j.d23j

Trellis:         ON              ON

SRA:              disabled         disabled

SRA count:          0             0

Bit swap:          enabled         enabled

Bit swap count:     0             0

Line Attenuation:        0.0 dB          0.0 dB

Signal Attenuation:      0.0 dB          0.0 dB

Noise Margin:           11.1 dB          6.0 dB

Attainable Rate:       40440 kbits/s    3280 kbits/s

Actual Power:           14.5 dBm          4.9 dBm

Per Band Status:        D1      D2      D3      U0     U1     U2     U3

Line Attenuation(dB):   20.0    48.3    73.7    9.4    37.9   56.2   N/A

Signal Attenuation(dB): 20.0    48.3    N/A    10.2    36.2   53.3   N/A

Noise Margin(dB):       10.9    11.3    N/A     5.9    6.0    6.0    N/A

Total FECC:        97252         0

Total ES:          7             0

Total SES:         0             0

Total LOSS:        0             0

Total UAS:        24             24

Total LPRS:        0             0

Total LOFS:        0             0

Total LOLS:        0             0

!--- DSL trained speed can be found below

DSChannel1   DSChannel0    US Channel1   US Channel0

Speed (kbps):              0           25087             0            3192

SRA Previous Speed:        0               0             0               0

Previous Speed:            0               0             0               0

Reed-Solomon EC:           0           97252             0               0

CRC Errors:                0              15             0               0

Header Errors:             0              62             0               0

Interleave (ms):        0.00            8.00          0.00            8.00

Actual INP:             0.00            3.01          0.00            2.00

Training Log :    Stopped

Training Log Filename :    flash:vdsllog.bin

NAgora para o cálculo de txload e rxload, ele usa a mesma largura de banda de referência, ou seja, Banda de Upstream. Assim, quando a taxa de tráfego de entrada, por exemplo, é 998000, você vê a carga de 255/255, e quando a taxa de entrada é superior a essa (20 mb, 30 mb), ela exibe rxload 255/255. Portanto, o valor de rxload exibido não será preciso o tempo todo com a largura de banda de referência padrão. No entanto, ele não terá nenhum impacto na largura de banda real que você recebe/na velocidade ou throughput.

Se você quiser alterá-lo para fins de QoS, poderá alterá-lo com o uso do comando bandwidth na interface. No entanto, independentemente do valor definido pelo comando bandwidth, a interface não alterará sua velocidade de transmissão.

Informações Relacionadas

- Guia de configuração e solução de problemas do roteador DSL Cisco - Opções de implementação do PPPoA

- Configuração e Guia de Troubleshooting do Cisco DSL Router

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems