Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Os Cisco 1700, 2600 e 3600 Series Routers suportam WAN Interface Card (WIC) de Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL). Todas as três plataformas são configuradas essencialmente iguais, mas há diferenças no hardware e na versão do software Cisco IOS® necessárias para cada uma. Neste documento, o Cisco 1700/2600/3600 será chamado de WIC ADSL da Cisco.

Este documento fornece um exemplo de configuração que mostra uma WIC ADSL Cisco conectando-se a um Cisco 6130 Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM) e terminando em um Cisco 6400 Universal Access Concentrator (UAC) configurado com Integrated Routing and Bridging (IRB).

Observação: um roteador cliente Cisco (Cisco ADSL WIC) que esteja em um modo de bridge completo não pode funcionar como um servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) para seus clientes LAN locais. Se o Cisco ADSL WIC estiver no modo de bridging e configurado como um servidor DHCP, ele falhará ao alugar endereços IP para seus clientes Ethernet locais (PCs, estações de trabalho UNIX, etc.).

Você pode configurar o IRB no Cisco ADSL WIC e fazer a ponte para um ISP. Nesse caso, a WIC ADSL da Cisco pode ser configurada como um servidor DHCP e Network Address Translation (NAT) e pode alugar endereços IP de seu pool local para seus clientes LAN.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Software Cisco 6400 UAC-NRP IOS versão 12.1(3)DC1

- Software Cisco 6400 UAC-NSP IOS versão 12.1(3)DB

- Software Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS versão 12.1(5)DA

Requisitos de hardware

Para suportar a WIC ADSL no Cisco 2600/3600, este hardware é necessário:

Para o ano 2600:

- Slots WIC do chassi

- NM-2W

Para o 3600:

- NM-1FE1R2W

- NM-1FE2W

- NM-2FE2W

- NM-2W

Observação: para o Cisco 3600, eles não suportam a WIC ADSL:

- NM-1E1R2W

- NM-1E2W

- NM-2E2W

Requisitos de software

Para suportar a WIC ADSL, estas versões mínimas do Cisco IOS Software são necessárias:

- Software Cisco IOS versão 12.1(5)YB (somente versões Plus) no Cisco 2600/3600.

- Software Cisco IOS versão 12.1(3)XJ ou posterior (somente versões Plus ou conjunto de recursos ADSL) no Cisco 1700. O recurso ADSL é identificado por "y7" no nome da imagem; por exemplo, c1700-sy7-mz.121-3.XJ.bin.

Ao fazer download da imagem do Cisco 1700, certifique-se de selecionar o nome da imagem 1700. Não faça o download de uma imagem 1720 ou 1750. Os recursos não suportarão a WIC ADSL.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Nota:Use a Command Lookup Tool (somente clientes registrados) para obter mais informações sobre os comandos usados neste documento.

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:

Configurações

Para executar telnet para (ou executar ping) o Cisco ADSL WIC a partir da Internet, você deve configurar um endereço IP e um endereço MAC na interface ATM. Para o endereço IP, configure o mesmo endereço IP na interface ATM configurada na interface Ethernet. Para o endereço MAC, emita o comando show interface eth0. Observe o endereço MAC e configure esse mesmo endereço MAC na interface ATM.

Quando o Cisco ADSL WIC está fazendo bridging de IP nas interfaces Ethernet e ATM, ambas as interfaces podem ter o mesmo endereço IP.

Este documento utiliza as seguintes configurações:

Observe o comando no ip routing na configuração.

WIC ADSL da Cisco

Current configuration:

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

no ip routing

!

interface FastEthernet0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

bridge-group 1

!

interface Atm0

mac-address 0030.96f8.45bd

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

pvc 1/150

encapsulation aal5snap

!

bundle-enable

bridge-group 1

hold-queue 224 in

!

ip classless

no ip http server

!

bridge 1 protocol ieee

!

end

Cisco Access 6400 NRP1

bridge irb

!

interface ATM0/0/0.200 point-to-point

no ip directed-broadcast

pvc 1/301

encapsulation aal5snap

!

bridge-group 1

!

interface BVI1

ip address 10.0.0.2 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

!

end

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Página de suporte da Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL)

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems