Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Configurar

Diagrama de Rede

Configuração

Verificar

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Os Cisco 1700, 2600 e 3600 Series Routers suportam WAN Interface Card (WIC) de Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL). Todas as três plataformas estão configuradas da mesma maneira. No entanto, há diferenças no hardware e na versão do Cisco IOS Software necessárias para cada um. Neste documento, o Cisco 1700/2600/3600 é chamado de "Cisco ADSL WIC".

Este documento mostra um Cisco ADSL WIC conectado a um Cisco 6130 DSL Access Multiplexer (DSLAM). Ela termina em um Cisco 6400 Universal Access Concentrator (UAC). A WIC ADSL da Cisco é configurada como um servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) com PPP sobre ATM (PPPoA).

O provedor de serviços de Internet (ISP) fornece ao assinante um único endereço IP, 172.18.0.1, para conectividade com a Internet. No entanto, o assinante tem uma pequena rede de PCs e deseja ter acesso à Internet para todos os dispositivos.

A solução é configurar a Network Address Translation (NAT) na WIC ADSL da Cisco. O NAT foi projetado para simplificação e conservação de endereços IP. Isso permite a inter-redes IP privadas o uso de endereços IP não registrados para se conectarem à Internet. O NAT opera em um roteador que normalmente conecta duas redes. Converte os endereços privados (neste caso, a rede 10.0.0.0) na rede interna para os endereços legais (neste caso, 172.18.0.1) antes que os pacotes sejam encaminhados para outra rede. Além dessa função, o NAT é configurado para anunciar apenas um endereço (172.18.0.1) para toda a rede. proporcionando segurança adicional ao ocultar o fato de que a rede interna está por trás desse endereço.

O NAT tem uma função dupla de segurança e conservação de endereços que é implementada em ambientes de acesso remoto. Um endereço IP 10.0.0.1 é configurado manualmente na interface Ethernet da WIC ADSL da Cisco. A WIC ADSL da Cisco é configurada para atuar como um servidor DHCP. Ele aluga endereços IP a dispositivos LAN locais conectados à sua rede Ethernet.

Essa configuração mostra o NAT configurado para as interfaces Ethernet e ATM. A interface Ethernet0 tem um endereço IP de 10.0.0.1 com uma máscara de sub-rede de 255.0.0.0. O NAT está configurado para o interior. Isso significa que a interface está conectada à rede interna que está sujeita à conversão de NAT. A interface ATM "Dialer0" tem um endereço IP 172.18.0.1 e uma máscara de sub-rede 255.255.0.0. O NAT está configurado para fora. Isso significa que a interface está conectada a uma rede externa, como a Internet.

Prerequisites

Requirements

Antes de você tentar esta configuração, verifique se estes requisitos são atendidos. Para suportar a WIC ADSL no Cisco 2600/3600, este hardware é necessário:

- 2600: Slots WIC do chassi, NM-2W

- 3600 : NM-1FE1R2W, NM-1FE2W, NM-2FE2W, NM-2W

Observação: para o Cisco 3600, eles não suportam a WIC ADSL: NM-1E1R2W, NM-1E2W, NM-2E2W.

Para suportar a WIC ADSL, estas versões do Cisco IOS Software são necessárias:

- Software Cisco IOS versão 12.1(5)YB (somente versões Plus) no Cisco 2600/3600.

- Software Cisco IOS versão 12.1(3)XJ ou posterior (somente versões Plus ou conjunto de recursos ADSL) no Cisco 1700. O recurso ADSL é identificado por "y7" no nome da imagem; por exemplo, c1700-sy7-mz.121-3.XJ.bin.

Observação: ao baixar a imagem para o Cisco 1700, certifique-se de selecionar o nome da imagem 1700. Não faça o download de uma imagem 1720 ou 1750. Os recursos não suportarão a WIC ADSL.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware.

- Software Cisco 6400 UAC-NRP IOS versão 12.1(3)DC1

- Software Cisco 6400 UAC-NSP IOS versão 12.1(3)DB

- Software Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS versão 12.1(5)DA

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se você estiver trabalhando em uma rede ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando antes de utilizá-lo.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Observação: para encontrar informações adicionais sobre os comandos usados neste documento, use a ferramenta Command Lookup Tool (somente clientes registrados).

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a configuração de rede mostrada neste diagrama.

Configuração

Este documento utiliza esta configuração.

WIC ADSL da Cisco

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps datetime msec

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

!

ip dhcp excluded-address 10.0.0.1

!--- the DHCP pool does not lease this address; !--- it is used by interface FastEthernet0

!

ip dhcp pool poolname

network 10.0.0.0 255.0.0.0

default-router 10.0.0.1

!--- default gateway is assigned to local devices

!

interface FastEthernet0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

pvc 1/150

encapsulation aal5mux ppp dialer

dialer pool-member 1

!

hold-queue 224 in

!

interface Dialer0

ip address 172.18.0.1 255.255.0.0

ip nat outside

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer pool 1

dialer-group 2

ppp pap sent-username username password password

!

ip nat inside source list 1  interface Dialer0 overload

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0

no ip http server

!

access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255

dialer-list 2 protocol ip permit

!

end

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Suporte técnico DSL da Cisco

- Suporte Técnico - Cisco Systems