Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Material de Suporte

Requisitos do processador

Requisitos de memória

Restrições e recursos não suportados do WIC-1ENET

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Debugação do PPPoE Client

Camada de Ethernet

Camada PPP

Depurando o Servidor PPPoE

Camada física DSL

Camada ATM

Camada de Ethernet

Camada PPP

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento mostra como configurar um Cisco 1700 usando Ethernet WAN Interface Card (WIC-1ENET) para funcionar como um Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) cliente com tradução de endereço de rede (NAT).

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Software Cisco IOS® versão 12.1(3) XT1 ou posterior para suportar o Cisco 1700 WIC-1ENET.

- Para esta configuração de exemplo, o Processador de Rota do Nó do Concentrador de Acesso Universal (UAC-NRP - Universal Access Concentrator Node Route Processor) do Cisco 6400 estava executando o Cisco IOS Software Release 12.1(3)DC1.

Para suportar PPPoE, é necessário ter o conjunto de recursos ADSL+PLUS. O conjunto de recursos apenas para ADSL não suporta PPPoE no Cisco 1700.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Material de Suporte

A WIC-1ENET é uma placa 10BASE-T desenvolvida para os roteadores da série Cisco 1700. A WIC-1ENET fornece uma segunda interface Ethernet para o Cisco 1700, que ajuda a usar a funcionalidade avançada do Cisco IOS Software com qualquer DSL (Digital Subscriber Line) ou modem a cabo.

O recurso de cliente PPPoE permite que a funcionalidade PPPoE seja movida para o roteador. Vários PCs podem ser instalados atrás da interface Fast Ethernet do Cisco 1700 e, antes de seu tráfego ser enviado para a sessão PPPoE, ele pode ser criptografado, filtrado e assim por diante, e o NAT pode ser executado. A execução do PPPoE no roteador elimina a necessidade de usar o software cliente PPPoE nos PCs.

Requisitos do processador

É necessária a revisão B5 do microprocessador MPC 860. Este processador é usado em todos os roteadores da série Cisco 1700 fornecidos após 21 de novembro de 1999. Os números de série Cisco 1700 que começam com JAB0347XXXX foram fabricados com o microprocessador Modelo MPC860 revisão B5.

O código de data é incorporado ao número de série. O formato é LLLYWWSSSS, em que:

- LLL é o local em que a unidade foi construída.

- YY é o ano em que a unidade foi construída (1997=01, 1998=02, 1999=03, 2000=04).

- WW é a semana de trabalho do ano em que a unidade foi construída.

- SSSS é o número de série.

As informações da versão do processador são exibidas na inicialização. Você também pode verificar a revisão do processador emitindo o comando show version no prompt Router#.

Requisitos de memória

Para executar imagens do Cisco 1700 IOS que suportam o Cisco WIC-1ENET, o roteador deve ter uma quantidade mínima de memória Flash e DRAM. Para obter detalhes sobre os requisitos de memória de cada imagem, consulte as Notas de versão dos Cisco 1700 Series Routers para Cisco IOS versão 12.1(3)XT1.

Restrições e recursos não suportados do WIC-1ENET

- WIC-1ENET não é compatível com plataformas diferentes do Cisco 1700.

- Apenas uma conexão RJ-45 de par trançado é suportada; não há suporte à interface AUI (attachment unit interface) ou BNC.

- Não há negociação automática (detecção automática) entre os modos half duplex e full duplex.

- O WIC-1ENET não pode ser usado para download de arquivos TFTP enquanto o host estiver no ROMMON.

- A WIC-1ENET não é reconhecida pelo Cisco 1700 quando está no modo ROMMON.

- O Cisco IOS Software atual suporta a WIC-1ENET somente no slot 0 de um Cisco 1700.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

O cliente PPPoE é configurado no Cisco 1700 com os comandos virtual private dial-up network (VPDN). (Os comandos VPDN não são necessários para o Cisco IOS Software Release 12.2(13)T ou posterior.) Certifique-se de configurar esses comandos primeiro.

Observação: para obter informações sobre como alterar o tamanho da MTU (Maximum Transmission Unit, unidade máxima de transmissão), consulte Troubleshooting de MTU Size in PPPoE Dialin Connectivity.

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:

Configurações

Este documento utiliza as seguintes configurações:

- Cisco 1700

- Cisco 6400

Cisco 1700

!

vpdn enable

no vpdn logging

!

vpdn-group pppoe

request-dialin

!--- The PPPoE client requests to establish   !--- a session with the aggregation unit (6400 NRP). !--- These VPDN commands are not needed with !--- Cisco IOS Software Release 12.2(13)T or later.

protocol pppoe

!

int Dialer1

ip address negotiated

encapsulation ppp

ip mtu 1492

!--- The Ethernet MTU is 1500 by default !--- (1492 + PPPoE headers = 1500).

ip nat outside

dialer pool 1

!--- This ties to interface Ethernet0.

dialer-group 1

ppp authentication chap callin

ppp chap hostname <username>

ppp chap password <password>

!

!--- The ISP instructs you regarding !--- the type of authentication to use. !--- To change from PPP Challenge Handshake Authentication !--- Protocol(CHAP) to PPP Password Authentication Protocol (PAP), !--- replace these three lines: !--- ppp authentication chap callin !--- ppp chap hostname !--- ppp chap password !--- with these two lines: !--- ppp authentication pap callin.

ppp pap sent-username <username> password <password>

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

!--- This is the internal Ethernet network.

interface FastEthernet0

ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

ip nat inside

!

interface Ethernet0

pppoe enable

pppoe-client dial-pool-number 1

!--- The PPPoE client code ties into a dialer !--- interface upon which a virtual-access !--- interface is cloned.

!

!--- For NAT, you overload on the !--- Dialer1 interface and add a default route !--- out of the Dialer1 interface because !--- the IP address can change.

ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 dialer1

no ip http server

!

dialer-list 1 protocol ip permit

access-list 1 permit 10.0.0.0 0.0.0.255

!--- This is for NAT.

!

Cisco 6400

*** local ppp user

!--- Or, you can use AAA.

username <username> password <password>

!--- Begin with the VPDN commands. !--- Notice that you are binding the PPPoE here to !--- a virtual-template instead of on the ATM interface. !--- You cannot (at this time) use more than one !--- virtual-template (or VPDN group) for PPPoE  !--- beginning with the VPDN commands.

vpdn enable

no vpdn logging

!

vpdn-group pppoe

accept-dialin

!--- This is PPPoE server mode.

protocol pppoe

virtual-template 1

!

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no atm ilmi-keepalive

hold-queue 500 in

!--- The binding to the virtual-template !--- interface is configured in the VPDN group.

!

interface ATM0/0/0.182 point-to-point

pvc 1/82

encapsulation aal5snap

!--- You need the command on the server side.

protocol pppoe

!

!

!--- Virtual-template is used instead of dialer interface.

!

interface Virtual-Template1

ip unnumbered Loopback10

ip mtu 1492

peer default ip address pool ippool

ppp authentication chap

!

!

interface Loopback10

ip address 8.8.8.1 255.255.255.0

!

ip local pool ippool 9.9.9.1 9.9.9.5

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Debugação do PPPoE Client

Esta seção fornece informações que podem ser usadas para o troubleshooting da sua configuração.

Para depurar o Cisco 1700 (cliente PPPoE), você deve considerar a pilha de protocolos.

- Camada 4 - Camada PPP

- Camada 3 - Camada Ethernet

- Camada 2 - Camada ATM

- Camada 1 - Camada física DSL

Você pode solucionar problemas começando na parte inferior. Como as camadas DSL e ATM estão ocorrendo no CPE (Customer Premises Equipment, Equipamento nas Instalações do Cliente) DSL, você precisa solucionar problemas somente das camadas Ethernet e PPP para o Cisco 1700, como mostrado abaixo.

Camada de Ethernet

Os quadros Ethernet completos estão nos pacotes SNAP (Subnetwork Access Protocol Protocolo de Acesso à Sub-Rede) da camada de adaptação ATM 5 (AAL5). Não há comando debug Ethernet packet, mas você deve executar algumas depurações de VPDN (depurações de PPPoE para o Cisco IOS Software Release 12.2(13)T ou posterior) para ver os quadros PPPoE.

Como referência, um quadro Ethernet que é um quadro PPPoE contém um dos dois Ethertipos:

- Ethertipo 0x8863 = pacote de controle de PPPoE (maneja a sessão de PPPoE)

- Ethertipo 0x8864 = pacote de dados de PPPoE (contém pacotes PPP)

Uma nota importante é que há duas sessões em PPPoE: a sessão PPPoE que é uma sessão do tipo VPDN Layer Two Tunneling Protocol (L2TP) e a sessão PPP. Assim, para estabelecer o PPPoE, há uma fase de estabelecimento de sessão PPPoE e uma fase de estabelecimento de sessão PPP.

A terminação geralmente envolve uma fase de terminação de PPP e fase de terminação de PPPoE.

A fase de estabelecimento do PPPoE consiste em identificar os endereços MAC do cliente e do servidor PPPoE e atribuir uma ID de sessão. Após a conclusão, o estabelecimento PPP normal ocorre como qualquer outra conexão PPP.

Para depurar, você pode usar depurações PPPoE de VPDN (depurações PPPoE para o Cisco IOS Software Release 12.2(13)T ou posterior) para determinar se a fase de conexão PPPoE foi bem-sucedida.

# debug vpdn pppoe-events (debug pppoe events)

06:17:58: Sending PADI: vc=1/1

!--- A broadcast Ethernet frame (in this case, encapsulated in ATM) !--- requests a PPPoE server, "Are there any PPPoE servers out there?"

06:18:00:  PPPOE: we've got our pado and the pado timer went off

!--- This is a unicast reply from a PPPoE server (very similar to !--- a DHCP offer).

06:18:00: OUT PADR from PPPoE tunnel

!--- This is a unicast reply accepting the offer.

06:18:00: IN PADS from PPPoE tunnel

!--- This is a confirmation that completes the establishment.

O estabelecimento do PPP agora é iniciado, como em qualquer outra iniciação do PPP. Depois que a sessão PPPoE for estabelecida, você poderá emitir comandos show vpdn para obter o status.

# show vpdn (show pppoe session)

%No active L2TP tunnels

%No active L2F tunnels

PPPoE Tunnel and Session Information Total tunnels 1 sessions 1

PPPoE Tunnel Information

Session count: 1

PPPoE Session Information

SID        RemMAC          LocMAC       Intf    VASt   OIntf    VC

1       0050.7359.35b7  0001.96a4.84ac  Vi1     UP     AT0    1    1

Você pode obter informações de contagem de pacotes usando o comando show vpdn session all (show pppoe session all).

show vpdn session all (show pppoe session all)

%No active L2TP tunnels

%No active L2F tunnels

PPPoE Session Information Total tunnels 1 sessions 1

session id: 1

local MAC address: 0001.96a4.84ac, remote MAC address: 0050.7359.35b7

virtual access interface: Vi1, outgoing interface: AT0, vc: 1/1

1656 packets sent, 1655 received, 24516 bytes sent, 24486 received

Outros comandos de debug:

- debug vpdn pppoe-data (debug pppoe data)

- debug pppoe-errors (debug pppoe errors)

- debug pppoe-packets (debug pppoe packets)

Camada PPP

Depois que a sessão PPPoE é estabelecida, as depurações PPP são as mesmas para qualquer outro estabelecimento PPP.

Os mesmos comandos debug ppp negotiation e debug ppp authentication são utilizados. Aqui está o exemplo de saída:

Observação: neste exemplo, o nome do host é "cliente1" e o nome do Cisco 6400 remoto é "nrp-b".

06:36:03: Vi1 PPP: Treating connection as a callout

06:36:03: Vi1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open [0 sess, 1 load]

06:36:03: Vi1 PPP: No remote authentication for call-out

06:36:03: Vi1 LCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 10

06:36:03: Vi1 LCP:    MagicNumber 0x03013D43 (0x050603013D43)

06:36:03: Vi1 LCP: I CONFACK [REQsent] id 1 len 10

06:36:03: Vi1 LCP:    MagicNumber 0x03013D43 (0x050603013D43)

06:36:05: Vi1 LCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 2 len 15

06:36:05: Vi1 LCP:    AuthProto CHAP (0x0305C22305)

06:36:05: Vi1 LCP:    MagicNumber 0x65E315E5 (0x050665E315E5)

06:36:05: Vi1 LCP: O CONFACK [ACKrcvd] id 2 len 15

06:36:05: Vi1 LCP:    AuthProto CHAP (0x0305C22305)

06:36:05: Vi1 LCP:    MagicNumber 0x65E315E5 (0x050665E315E5)

06:36:05: Vi1 LCP: State is Open

06:36:05: Vi1 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by the peer [0 sess, 1 load]

06:36:05: Vi1 CHAP: I CHALLENGE id 9 len 26 from "nrp-b"

06:36:05: Vi1 CHAP: Using alternate hostname client1

06:36:05: Vi1 CHAP: Username nrp-b not found

06:36:05: Vi1 CHAP: Using default password

06:36:05: Vi1 CHAP: O RESPONSE id 9 len 28 from "client1"

06:36:05: Vi1 CHAP: I SUCCESS id 9 len 4

06:36:05: Vi1 PPP: Phase is FORWARDING [0 sess, 1 load]

06:36:05: Vi1 PPP: Phase is AUTHENTICATING [0 sess, 1 load]

06:36:05: Vi1 PPP: Phase is UP [0 sess, 1 load]

06:36:05: Vi1 IPCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 10

06:36:05: Vi1 IPCP:    Address 0.0.0.0 (0x030600000000)

06:36:05: Vi1 CDPCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 4

06:36:05: Vi1 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 1 len 10

06:36:05: Vi1 IPCP:    Address 8.8.8.1 (0x030608080801)

06:36:05: Vi1 IPCP:    Address 8.8.8.1 (0x030608080801)

06:36:05: Vi1 IPCP:    Address 9.9.9.2 (0x030609090902)

06:36:05: Vi1 IPCP: O CONFREQ [ACKsent] id 2 len 10

06:36:05: Vi1 IPCP:    Address 9.9.9.2 (0x030609090902)

06:36:05: Vi1 LCP: I PROTREJ [Open] id 3 len 10 protocol CDPCP (0x820701010004)

06:36:05: Vi1 CDPCP: State is Closed

06:36:05: Vi1 IPCP: I CONFACK [ACKsent] id 2 len 10

06:36:05: Vi1 IPCP:    Address 9.9.9.2 (0x030609090902)

06:36:05: Vi1 IPCP: State is Open

06:36:05: Di1 IPCP: Install negotiated IP interface address 9.9.9.2

06:36:05: Di1 IPCP: Install route to 8.8.8.1

06:36:06: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access1, changed

state to up

Depurando o Servidor PPPoE

Para depurar o Cisco 6400 (o servidor PPPoE), você pode usar o mesmo procedimento ascendente usado para o Cisco 1700 (o cliente PPPoE).

- Camada 4 - Camada PPP

- Camada 3 - Camada Ethernet

- Camada 2 - Camada ATM

- Camada 1 - Camada física DSL

A diferença é que agora você soluciona problemas da camada DSL no DSLAM (digital subscriber line access multiplier, multiplicador de acesso de linha de assinante digital) e na camada ATM no Cisco 6400, como mostrado abaixo.

Camada física DSL

Para verificar a camada física de DSL, você precisa ver as estatísticas do DSL no DSLAM. Para Cisco DSLAMs, o comando show dsl interface pode ser usado.

Camada ATM

No lado do Cisco 6400, você também pode usar o comando debug atm packet e ativar o Cisco 6400 para um PVC específico.

debug atm packet interface atm 0/0/0.182 vc 1/82

Você deve ver uma saída semelhante à seguinte, com os mesmos campos Type, SAP, CTL e OUI mostrando que o pacote ATM recebido é AAL5 SNAP.

4d04h: ATM0/0/0.182(I):

VCD:0x3 VPI:0x1 VCI:0x52 Type:0x900 SAP:AAAA CTL:03 OUI:0080C2 TYPE:0007 Length:0x30

4d04h: 0000 0001 96A4 84AC 0050 7359 35B7 8864 1100 0001 000E C021 0A2E 000C 65E3

4d04h: 15E5 0000 0000

Observação: você não vê pacotes de saída com esse comando devido à forma como os pacotes são processados.

Camada de Ethernet

Os mesmos comandos show e debug de VPDN usados no Cisco 1700 podem ser usados no Cisco 6400 para verificar o estabelecimento de PPPoE.

# debug vpdn pppoe-events (debug pppoe events)

4d04h: IN PADI from PPPoE tunnel

4d04h: OUT PADO from PPPoE tunnel

4d04h: IN PADR from PPPoE tunnel

4d04h: PPPoE: Create session

4d04h: PPPoE: VPN session created.

4d04h: OUT PADS from PPPoE tunnel

# show vpdn (show pppoe session)

%No active L2TP tunnels

%No active L2F tunnels

PPPoE Tunnel and Session Information Total tunnels 1 sessions 1

PPPoE Tunnel Information

Session count: 1

PPPoE Session Information

SID        RemMAC          LocMAC       Intf    VASt   OIntf    VC

1       0001.96a4.84ac  0050.7359.35b7  Vi4     UP     AT0/0/0 1   82

nrp-b#

show vpdn session all (show pppoe session all)

%No active L2TP tunnels

%No active L2F tunnels

PPPoE Session Information Total tunnels 1 sessions 1

session id: 1

local MAC address: 0050.7359.35b7, remote MAC address: 0001.96a4.84ac

virtual access interface: Vi4, outgoing interface: AT0/0/0, vc: 1/82

30 packets sent, 28 received, 422 bytes sent, 395 received

Estes são outros comandos debug:

- debug vpdn pppoe-data (debug pppoe data)

- debug pppoe-errors (debug pppoe data)

- debug pppoe-packets (debug pppoe packets)

Camada PPP

Esta é uma saída de depuração PPP do Cisco 6400 que corresponde à depuração anterior do Cisco 1700:

debug ppp negotiation and debug ppp authentication

4d04h: Vi2 PPP: Treating connection as a dedicated line

4d04h: Vi2 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open [0 sess, 1 load]

4d04h: Vi2 LCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 15

4d04h: Vi2 LCP:    AuthProto CHAP (0x0305C22305)

4d04h: Vi2 LCP:    MagicNumber 0x65F62814 (0x050665F62814)

4d04h: Vi2 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 1 len 10

4d04h: Vi2 LCP:    MagicNumber 0x03144FF9 (0x050603144FF9)

4d04h: Vi2 LCP: O CONFACK [REQsent] id 1 len 10

4d04h: Vi2 LCP:    MagicNumber 0x03144FF9 (0x050603144FF9)

4d04h: Vi3 LCP: I ECHOREQ [Open] id 60 len 8 magic 0xA60C0000

4d04h: Vi3 LCP: O ECHOREP [Open] id 60 len 8 magic 0x51A0BEF6

4d04h: Vi2 LCP: TIMEout: State ACKsent

4d04h: Vi2 LCP: O CONFREQ [ACKsent] id 2 len 15

4d04h: Vi2 LCP:    AuthProto CHAP (0x0305C22305)

4d04h: Vi2 LCP:    MagicNumber 0x65F62814 (0x050665F62814)

4d04h: Vi2 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 2 len 15

4d04h: Vi2 LCP:    AuthProto CHAP (0x0305C22305)

4d04h: Vi2 LCP:    MagicNumber 0x65F62814 (0x050665F62814)

4d04h: Vi2 LCP: State is Open

4d04h: Vi2 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by this end [0 sess, 1 load]

4d04h: Vi2 CHAP: O CHALLENGE id 10 len 26 from "nrp-b"

4d04h: Vi2 CHAP: I RESPONSE id 10 len 28 from "client1"

4d04h: Vi2 PPP: Phase is FORWARDING [0 sess, 1 load]

4d04h: Vi2 PPP: Phase is AUTHENTICATING [0 sess, 1 load]

4d04h: Vi2 CHAP: O SUCCESS id 10 len 4

4d04h: Vi2 PPP: Phase is UP [0 sess, 1 load]

4d04h: Vi2 IPCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 10

4d04h: Vi2 IPCP:    Address 8.8.8.1 (0x030608080801)

4d04h: Vi2 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 1 len 10

4d04h: Vi2 IPCP:    Address 0.0.0.0 (0x030600000000)

4d04h: Vi2 IPCP: Pool returned 9.9.9.2

4d04h: Vi2 IPCP: O CONFNAK [REQsent] id 1 len 10

4d04h: Vi2 IPCP:    Address 9.9.9.2 (0x030609090902)

4d04h: Vi2 CDPCP: I CONFREQ [Not negotiated] id 1 len 4

4d04h: Vi2 LCP: O PROTREJ [Open] id 3 len 10 protocol CDPCP (0x820701010004)

4d04h: Vi2 IPCP: I CONFACK [REQsent] id 1 len 10

4d04h: Vi2 IPCP:    Address 8.8.8.1 (0x030608080801)

4d04h: Vi2 IPCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 2 len 10

4d04h: Vi2 IPCP:    Address 9.9.9.2 (0x030609090902)

4d04h: Vi2 IPCP: O CONFACK [ACKrcvd] id 2 len 10

4d04h: Vi2 IPCP:    Address 9.9.9.2 (0x030609090902)

4d04h: Vi2 IPCP: State is Open

4d04h: Vi2 IPCP: Install route to 9.9.9.2

4d04h: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed

state to up

Informações Relacionadas

- Informação de suporte de tecnologia Cisco DSL

- Informações de Suporte do Produto DSL Cisco

- Suporte Técnico - Cisco Systems