Contents

Introduction

Qual é a posição do Cisco 7200/7400 na agregação de banda larga?

Quais recursos de agregação de banda larga são fornecidos no Cisco 7200/7400?

Quais recursos de agregação de banda larga serão suportados no futuro?

Quantos usuários/conexões o Cisco 7200/7400 suportará para agregação de banda larga?

O que é o Gateway de Seleção de Serviço e em que trilha ele é suportado?

Quais são os planos para suportar mais de 8.000 sessões?

Quais recursos de banda larga são acelerados no PXF e quais softwares do Cisco IOS® os suportam?

Como o PXF se compara ao desempenho do NPE-403?

O que é o caminho de serviço e como ele é usado para agregação de banda larga?

Quais são os limites do IDB para o Cisco 7200/7400?

Quantas VLANs 802.1Q o Cisco 7200/7400 suporta por interface?

O que é uma licença de serviço de usuário de banda larga?

Quantos PVCs podem ser terminados nas portas ATM OC3 do Cisco 7200?

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento lista as perguntas frequentes sobre o Cisco 7200/7400 em agregação de banda larga.

P. Qual é a posição do Cisco 7200/7400 na agregação de banda larga?

O Cisco 7200/7400 tem três funções:A.

- Customer Premises Equipment (CPE) - O Cisco 7200/7400 pode ser um dispositivo CPE e atender a muitos requisitos diferentes.

- NAP (Network Access Provider, Provedor de Acesso à Rede) - Os recursos de agregação de banda larga disponíveis no Cisco 7200/7400 permitem o tunelamento de conexões PPP do cliente para o provedor de serviços de rede.

- Provedor de serviços de rede (NSP) - Além de sessões PPP de tunelamento, o Cisco 7200/7400 pode encerrar essas sessões em seus destinos finais.

P. Quais recursos de agregação de banda larga são fornecidos no Cisco 7200/7400?

São fornecidos os seguintes recursos:A.

- Multicast

- RA-MPLS

- Limite de taxa por sessão

- Firewall baseado em CBAC

- IPSec baseado em software

- limite de sessão PPPoE

- Subscriber Edge Service Manager (SESM) e Service Selection Gateway (SSG).

- Funcionalmente, o concentrador de acesso L2TP (LAC) e o servidor de rede L2TP (LNS).

- Auto Detect (SNAP) - encapsulamento automático para PPPoA e PPPoE.

- PPPoA - permite o tunelamento e a terminação de sessões PPP sobre circuitos virtuais permanentes (PVC - Permanent Virtual Circuit) ATM e links de circuitos virtuais comutados (SVC - Switched Virtual Circuit).

- PPPoE - permite o encapsulamento e a terminação de sessões PPP sobre links Ethernet.

- PPPoEo802.1Q - permite o tunelamento e a terminação de sessões PPP Ethernet em links VLAN.

- PPPoA - Conexões PPP Ethernet sobre enlaces ATM.

- PPPoE - PPPoE sobre links não ATM.

- L2TP - fornece tunelamento de redes de camada 2 em uma infraestrutura de camada 3.

- RBE - permite que quadros RFC 1483 interligados sejam roteados. Os cabeçalhos das pontes são ignorados pelo roteador. Esta é uma alternativa ao IRB.

- Seleção dinâmica da largura de banda do assinante - controla dinamicamente a largura de banda no nível ATM VC.

- AAA por VRF para LNS gerenciado - Permite que o Virtual Home Gateway (VHG) se comunique diretamente com o servidor RADIUS do cliente sem precisar usar um proxy RADIUS.

P. Quais recursos de agregação de banda larga serão suportados no futuro?

Os seguintes recursos de agregação de banda larga serão suportados: A.

- Suporte ao VPN Accelerated Module (VAM) para IPSec acelerado por hardware

- VRF-Lite em Encaminhamento Expresso Paralelo (PXF - Parallel Express Forwarding)

- Provisionamento automático de PVC ATM através da funcionalidade local

- Redirecionamento de multilink

P. Quantos usuários/conexões o Cisco 7200/7400 suportará para agregação de banda larga?

Um Cisco NPE-400 com 512 MB de memória suportará 8.000 sessões e 8.000 túneis L2TP. Um NPE-300 com 256 MB de memória suportará 4.000 sessões.A.

P. O que é o Gateway de Seleção de Serviço e em que trilha ele é suportado?

O Service Selection Gateway (SSG) é uma solução de camada 2 e camada 3 que fornece autenticação RADIUS e contabilização de roteamento de política interativa do usuário para diferentes destinos (serviços) IP. O SSG permite que os usuários selecionem onde terminam suas conexões PPP de banda larga. Normalmente configurado por meio de um aplicativo de painel, o SSG permite que o usuário selecione entre opções como intranet corporativa, extranet do parceiro ou Internet pública.A.

O SSG é atualmente suportado no Cisco IOS Software Release 12.2(4)B e posterior.

P. Quais são os planos para suportar mais de 8.000 sessões?

Espera-se que o processador NPE de próxima geração NPE-G1 duplique o número de sessões suportadas.A.

P. Quais recursos de banda larga são acelerados no PXF e quais softwares do Cisco IOS® os suportam?

Os seguintes recursos foram introduzidos no PXF com o software Cisco IOS versão 12.2(4)B.A.

- 802.1Q

- L2TP

- PPPoA

- PPPo802.1Q

- PPPoE

- PPPoE/PPPoEoA

- RBE

P. Como o PXF se compara ao desempenho do NPE-403?

Os seguintes aumentos no desempenho podem ser esperados com a banda larga no PXF.A.

- PPPoA - 65%

- PPPoEoA - 120% +

- PPPoEoVLAN - 400%

- RBE - 100%

P. O que é o caminho de serviço e como ele é usado para agregação de banda larga?

O caminho do serviço é uma arquitetura para fazer uma pilha de Cisco 7400s aparecer logicamente como uma entidade. O produto que torna isso possível é o Cisco Network Services (CNS) com suporte para gerenciamento de clusters. O CNS é executado em uma plataforma dedicada (um Internet Engine 2100) e incorporado à arquitetura do Caminho do serviço.A.

P. Quais são os limites do IDB para o Cisco 7200/7400?

O limite do bloco de descrição de interface (IDB) é superior a 20.000 no Cisco IOS Software Release 12.3 e posterior. Consulte o A.Número Máximo de Interfaces e Subinterfaces para Plataformas de Software Cisco IOS: Limites IDB para informações adicionais.

P. Quantas VLANs 802.1Q o Cisco 7200/7400 suporta por interface?

O Cisco 7200 e 7400 podem suportar até 4.096 VLANs por interface. A.

P. O que é uma licença de serviço de usuário de banda larga?

Uma licença de serviço de usuário de banda larga (BUS) é uma licença de recurso. Ele deve ser adquirido quando um Cisco 7200 é usado para agregar mais de 1.000 assinantes de banda larga.A.

P. Quantos PVCs podem ser terminados nas portas ATM OC3 do Cisco 7200?

Cada PA-A3 encerrará 4.096 PVCs. PA-A6 suportará até 8000 PVCs. Para obter mais informações, consulte A.Entendendo o Número Máximo de Circuitos Virtuais Ativos nas Interfaces do Roteador ATM Cisco.

Informações Relacionadas

- Suporte técnico DSL

- Suporte Técnico - Cisco Systems