Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Este exemplo de configuração permite que um PC conectado a um roteador Cisco 677 Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) se conecte por meio de um Cisco 6130 Advanced Digital Subscriber Line Access Multiplexer (ADSLAM) a um único ou vários Cisco Universal Access Concentrators (UAC). O equipamento específico que essa configuração usa não é obrigatório. Por exemplo, você pode substituir o Cisco 677 por um Cisco 678.

Este exemplo de configuração tem alguns recursos ativados no Cisco 677 que são comuns a uma implementação ADSL. Esses recursos são Network Address Translation (NAT), Port Address Translation (PAT) e Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Estes recursos permitem uma implementação de um cortador de cookies. Como todas as caixas têm a mesma configuração, há uma redução de custo significativa para distribuição e documentação.

Você pode copiar e colar o código do Node Route Processor (NRP) e Node Switch Processor (NSP) baseados no Cisco IOS® nas suas configurações. No entanto, o Cisco 677 usa o Cisco Broadband Operating System (CBOS) e você não pode copiar e colar este código. Os comandos usados para configurar o Cisco 677 também estão incluídos nesta configuração de exemplo.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

Hardware

- PC ou estação de trabalho

- Cisco 677 ADSL Customer Premises Equipment (CPE)

- serviço ADSL da sua empresa de telecomunicações local

- Cisco 6130 ADSLAM com NI-2, DMT-II ATU-C

- Cisco 6400 UAC com 1 NRP e 1 NSP

Software

- Software Cisco IOS versão 12.0.7-DC para Cisco 6400 UAC NRP

- Software Cisco IOS versão 12.0.7-DB para Cisco 6400 UAC NSP

- CBOS versão 2.3.0.012 para Cisco 677 ADSL Router

- Software Cisco IOS versão 12.0.8-DA1 para Cisco 6130 ADSLAM

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Configurar

Nesta seção, você verá as informações que podem ser usadas para configurar os recursos descritos neste documento.

Observação: para encontrar informações adicionais sobre os comandos usados neste documento, consulte a Command Lookup Tool (somente clientes registrados) .

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:

Configurações

Notas de configuração

Você deve configurar uma conexão virtual permanente (PVC) no Cisco 6130 que permita que o assinante de teste se conecte. Quando você configura o PVP no NSP e encerra a sessão PPP no NRP, a configuração do identificador de caminho virtual/identificador de canal virtual (VPI/VCI) deve ser gravada no Cisco 6400.

Esta configuração de exemplo mostra um caminho virtual no NSP. Esse caminho permite que o Cisco 6400 passe pelas células do ADSLAM para o roteador de terminação ou para outro switch ATM. Aqui você pode configurar um PVP para comutar as células ATM para uma rede corporativa ou um ISP sem o término da sessão PPP no Cisco 6400 localizado no escritório central.

Esta configuração de exemplo permite aos usuários remotos acesso transparente às suas redes corporativas (se estiverem conectados) para e-mail, compartilhamento de arquivos/impressão, intranet corporativa e à Internet para navegação na Web e assim por diante. sem o uso da conexão corporativa com a Internet.

Quando vários PVCs são configurados no Cisco 677, é possível rotear o tráfego através de cada PVC. Configuração das rotas/switches ADSLAM e UAC-NSP desses PVCs para o destino correto, ISP/ASP ou corporativo, onde o PPP pode terminar. Essa configuração reduz o tráfego e, portanto, aumenta a largura de banda disponível na rede corporativa e usa uma conta ISP atual para transportar o tráfego da Web.

Este documento utiliza as seguintes configurações:

- Configuração do PC

- Cisco 67x CPE

- Comandos a serem emitidos para o Cisco 67x CPE

- ADSLAM 61xx

- 6400 NSP

- 6400 NRP (slot 1)

- 6400 NRP (slot 2)

Configuração do PC

Defina o endereçamento IP para que ele obtenha um endereço IP automaticamente. Defina o WINS de modo que ele use DHCP para a resolução WINS. Verifique se nenhum gateway padrão está definido. Pode ser necessário definir um nome de domínio porque o DHCP não pode passar essas informações.

Cisco 67x CPE (show run)

[[ IP Routing = Section Start ]]

IP NAT = enabled

IP Port Address = 00, 172.22.10.254

IP Default Route for Unnumbered Links = 002, 01, 0

IP Static Route Table Entries for Unnumbered Links = 172.22.32.0, 001, 255.255.2

55.0, 1, 0;

[[ CBOS = Section Start ]]

NSOS Maximum Number of VCs = 2

NSOS Root Password = <

root password

>

NSOS Enable Password = <

enable password

>

[[ PPP Device Driver = Section Start ]]

PPP Port User Name = 00, <

username for wan0-0

>

PPP Port User Password = 00, <

password for wan0-0

>

PPP Port User Name = 01, <

username for wan0-1

>

PPP Port User Password = 01, <

password for wan0-1

>

PPP Port Option = 01, IPCP,IP Address,3,Auto,Negotiation Not Required,Negotiable

,IP,0.0.0.0

[[ DHCP = Section Start ]]

DHCP Server = enabled

DHCP Server Pool IP = 00, 172.22.10.0

DHCP Server Pool Gateway = 00, 172.22.10.254

[[ ATM WAN Device Driver = Section Start ]]

ATM WAN Virtual Connection Parms = 00, 1, 32, 0

ATM WAN Virtual Connection Parms = 01, 2, 63, 0

Comandos a serem emitidos para o Cisco 67x CPE

cbos#set nat enabled

NAT is now enabled

You must use "write" then reboot for changes to take effect.

cbos#set int wan0 maxvcs 2

You must use "write" and reboot for changes to take effect.

cbos#write

NVRAM written.

cbos#reboot

Hello! Expanding CBOS image...

CBOS v2.3.5.012 - Release Software

User Access Verification

Password:<

root password

>

cbos>en

Password:<

enable password

>

cbos#set ppp wan0-0 login

User name for wan0-0 has been set to router.

cbos#set ppp wan0-0 password

Password for wan0-0 has been set to <password for wan0-0>

cbos#set ppp wan0-1 login

Password for wan0-1 has been set to <username for wan0-1>

cbos#set ppp wan0-1 password

Password for wan0-1 has been set to <password for wan0-1>

cbos#set ppp wan0-0 ipcp 0.0.0.0

PPP wan0-0 IPCP Address set to 0.0.0.0

cbos#set ppp wan0-1 ipcp 0.0.0.0

PPP wan0-1 IPCP Address set to 0.0.0.0

cbos#set int eth0 address 172.22.10.254

eth0 ip address changed from 10.0.0.1 to 172.22.10.254

cbos#set int eth0 netmask 255.255.255.0

eth0 netmask changed from 255.255.255.0 to 255.255.255.0

You must use "write" then reboot for changes to take effect

cbos#set dhcp server enable

DHCP Server enabled

cbos#set dhcp server pool 0 ip 172.22.10.0

Pool 0 IP parameter is now 172.22.10.0

cbos#set dhcp server pool 0 netmask 255.255.255.0

Pool 0 netmask parameter is now 255.255.255.0

Size of pool 0 is automatically changed to max size 252

cbos#set dhcp server pool 0 gateway 172.22.10.254

Pool 0 gateway parameter is now 172.22.10.254

cbos#set password exec

Exec Password Change Successful!

cbos#set password enable

Enable Password Change Successful!

cbos#set route default wan0-1

Default Route set

cbos#set route add ip 172.22.32.0 mask 255.255.255.0 gw wan0-0

Route added

cbos#set int wan0-0 close

Closing connection wan0-0

cbos#set int wan0-1 close

Closing connection wan0-1

cbos#set int wan0-0 vpi 1

Change completed.

cbos#set int wan0-0 vc1 32

Change completed.

cbos#set int wan0-1 vpi 2

Change completed.

cbos#set int wan0-1 vci 63

Change completed.

cbos#set int wan0-0 open

Opening connection wan0-0

cbos#set int wan0-1 open

Opening connection wan0-1

cbos#write

NVRAM written

cbos#reboot

ADSLAM 61xx

interface ATM 1/1

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

pvc 1 32 int atm 0/1 40 40

pvc 2 63 int atm 0/1 50 51

6400 NSP (slot 8)

interface ATM 8/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

atm pvp 40 interface ATM 1/0/0 40

atm pvp 50 interface ATM 2/0/0 50

6400 NRP (slot 1)

aaa new-model

aaa authentication ppp default local

!

!

username <username for wan0-0> password <password for wan0-0>

!

!

interface ATM 0/0/0.200 multipoint

no ip directed-broadcast

pvc 40/40

encapsulation aal5ciscoppp Virtual-Template 2

!

!

interface FastEthernet 0/0/0

ip address 172.22.32.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

!

interface Virtual-Template 2

ip unnumbered FastEthernet 0/0/0

no ip directed-broadcast

peer default ip address pool <pool name A>

ppp authentication pap

!

!

ip local pool <pool name A> 172.22.40.25 172.22.40.50

6400 NRP (slot 2)

aaa new-model

aaa authentication ppp default local

!

!

username <username for wan0-1> password <password for wan0-1>

!

!

interface ATM 0/0/0.300 multipoint

no ip directed-broadcast

pvc 50/51

encapsulation aal5ciscoppp Virtual-Template 21

!

!

interface FastEthernet 0/0/0

ip address 172.16.32.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

!

interface Virtual-Template 21

ip unnumbered FastEthernet 0/0/0

no ip directed-broadcast

peer default ip address pool <pool name B>

ppp authentication pap

!

!

ip local pool <pool name B> 172.16.100.10 172.16.100.25

Verificar

Esta seção fornece informações que você pode usar para confirmar se sua configuração funciona adequadamente.

A Output Interpreter Tool (somente clientes registrados) oferece suporte a determinados comandos show, o que permite exibir uma análise da saída do comando show.

Use estes comandos no Cisco 675 CPE:

- show interface wan0—Mostra a velocidade de treinamento para o link ADSL.

- show interface wan0-0 —Mostra informações da sessão PPP em wan0-0.

- show interface wan0-1 —Mostra informações da sessão PPP em wan0-1.

- show dhcp server pool 0 — Mostra informações DHCP no site do cliente.

Use este comando no Cisco 6400 UAC:

- show atm pvc — Mostra se o PVC correto está estabelecido.

Troubleshoot

Esta seção fornece informações que podem ser usadas para o troubleshooting da sua configuração.

Use estes comandos no Cisco 6400 UAC:

- debug ppp negotiation — Mostra mensagens de depuração de negociação PPP.

- debug ppp authentication — Mostra se um cliente passa a autenticação.

- debug ppp error — mostra erros de protocolo e estatísticas de erros associados à negociação e à operação da conexão PPP.

Antes de tentar qualquer um dos comandos debug, consulte Informações importantes sobre comandos debug.

Informações Relacionadas

- Informação de suporte de tecnologia Cisco DSL

- Informações de suporte do produto

- Suporte Técnico - Cisco Systems