Contents

Introduction

Antes de Começar

Conventions

Prerequisites

Componentes Utilizados

Material de Suporte

Criando um cabo de gerenciamento

Usando um cabo de gerenciamento

Step-by-Step Instructions

Pinagens do conector da porta de gerenciamento

Pinagens do conector da porta serial

Porta serial padrão PC DB-9

Pinagens macho DB-9

Verificar

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve as pinagens usadas para fazer um cabo de gerenciamento para o Equipamento nas Instalações do Cliente (CPE - Customer Premises Equipment) da série Cisco 600. O cabo permite que o usuário gerencie e configure o Cisco 600 a partir de um PC com Windows executando o HyperTerminal. Este documento cobre especificamente os PCs que têm uma porta de comunicação (porta COM) com um conector de porta serial DB-9 e o Cisco 600 CPE, que tem uma porta serial RJ-45.

Antes de Começar

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Prerequisites

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nas versões de hardware abaixo.

- Conector macho RJ-45

- Cabo de alta qualidade, como categoria 5

- conector fêmea DB-9

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se você estiver trabalhando em uma rede ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando antes de utilizá-lo.

Material de Suporte

O seguinte é um cabo de gerenciamento típico fornecido com o Cisco 600 CPE.

Criando um cabo de gerenciamento

Usando os conectores e cabos necessários, crie um cabo de gerenciamento usando o diagrama a seguir como guia.

Usando um cabo de gerenciamento

Step-by-Step Instructions

Quando terminar de construir o cabo de gerenciamento, siga as etapas abaixo para usá-lo corretamente.

1. Conecte o conector fêmea DB-9 do cabo à porta COM serial DB-9 (macho) do seu PC.

2. Conecte o conector macho RJ-45 do cabo à porta de gerenciamento (denominada "MGMT") do Cisco 600 CPE.

3. Configure seu programa de acesso ao terminal (como HyperTerminal no Windows) com as seguintes configurações:

- Porta COM: Porta na qual você conecta o cabo.

- Taxa de transmissão: 38400 bps - recomendado (9600 bps padrão possível)

- Bits de dados: 8

- Paridade Nenhum

- Bits de parada: 1

- Controle de fluxo: Nenhum

4. Pressione Enter até ver o prompt (como cbos>, modem1> ou usa>). Quando você vê o prompt, o PC e o CPE estão se comunicando.

Nota: se o computador tiver apenas uma porta serial DB-25, um adaptador DB-9 para DB-25 também será necessário. Além disso, o mesmo cabo pode ser usado para conectar um terminal burro à porta de gerenciamento do Cisco 600.

Pinagens do conector da porta de gerenciamento

Pinagens do conector da porta serial

Porta serial padrão PC DB-9

Pinagens macho DB-9

Pino

Função

1

Detecção da portadora de dados (CD)

2

Dados de recepção (RD)

3

Dados transmitidos (TD)

4

Terminal de dados pronto (DTR)

5

Sinal terra (GND)

6

Conjunto de dados pronto (DSR)

7

Solicitação de envio (RTS)

8

Clear To Send (CTS)

9

Indicador de toque (RI)

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Informação de suporte de tecnologia Cisco DSL

- Informações de Suporte do Produto DSL Cisco

- Suporte técnico Cisco