Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Configurar

Diagrama de Rede

Verificar

Troubleshooting

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve como identificar um problema com a configuração Ativo-Ativo na integração do VMM com a ACI usando o Agrupamento com Base em Carga do LACP.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Protocolo de controle de agregação de link (LACP)

- Monitor de Máquina Virtual (VMM)

- Controle de Interface de Rede (NIC)

- Infraestrutura centrada em aplicativos (ACI)

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

A rede configurou uma NIC Ativa-Ativa de Agrupamento com Base em Carga LACP em uma configuração de VM permitida em dois servidores e está conectada à ACI em dois switches Leaves diferentes em uma integração de VMM.

Diagrama de Rede

A próxima imagem é uma referência de alto nível para ilustrar o projeto.

Os membros do vPC 5 são Interface Eth 1/1 na Folha 1 e Eth 1/2 na Folha 2.

Os membros do vPC 6 são Interface Eth 1/3 na Folha 1 e Eth 1/4 na Folha 2.

IP da VM: 10.10.10.1

MAC VM: AA.AA.AA.AA.AA.AA

Conexões:

SERVIDOR 1 NIC 1 <-> FOLHA 1 Eth 1/1

SERVIDOR 1 NIC 2 <-> LEAF 2 Eth 1/2

SERVIDOR 2 NIC 1 <-> LEAF 1 Eth 1/3

SERVIDOR 2 NIC 2 <-> LEAF 2 Eth 1/4

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

O Cisco CLI Analyzer (somente clientes registrados) aceita alguns comandos show. Use o Cisco CLI Analyzer para visualizar uma análise da saída do comando show.

Troubleshooting

Esta seção fornece as informações que você pode usar para solucionar problemas da sua configuração.

Navegue até o rastreador Endpoint Tracker (EP) na GUI do APIC para rastrear o IP do servidor e revise os registros de anexação/desanexação para identificar a oscilação.

Etapa 1. Faça login na GUI do Cisco APIC

Etapa 2. Navegue até Operations -> EP Tracker

Etapa 3. Na área End Point Search, insira o endereço IP

Etapa 4. Clique em Buscar

Uma vez identificada uma oscilação, a próxima etapa é executar os comandos em cada switch leaf.

LEAF1# show endpoint ip 10.10.10.1

Legend:

S - static           s - arp              L - local            O - peer-attached

V - vpc-attached     a - local-aged       p - peer-aged        M - span

B - bounce           H - vtep             R - peer-attached-rl D - bounce-to-proxy

E - shared-service   m - svc-mgr

+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+

VLAN/                           Encap           MAC Address       MAC Info/       Interface

Domain                          VLAN            IP Address        IP Info

+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+

2                                          vlan-100    aaaa.aaaa.aaaa LV                        po6

common:common-VRF                          vlan-100      10.10.10.1   LV                        po6

LEAF2# show endpoint ip 10.10.10.1

Legend:

S - static           s - arp              L - local            O - peer-attached

V - vpc-attached     a - local-aged       p - peer-aged        M - span

B - bounce           H - vtep             R - peer-attached-rl D - bounce-to-proxy

E - shared-service   m - svc-mgr

+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+

VLAN/                           Encap           MAC Address       MAC Info/       Interface

Domain                          VLAN            IP Address        IP Info

+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+

1                                          vlan-100    aaaa.aaaa.aaaa LV                        po6

common:common-VRF                          vlan-100      10.10.10.1   LV                        po6

LEAF1# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

b - BFD Session Wait

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

F - Configuration failed

-------------------------------------------------------------------------------

Group Port-       Type     Protocol  Member Ports

Channel

-------------------------------------------------------------------------------

5     Po5(SU)     Eth      LACP      Eth1/1(P)

6     Po6(SU)     Eth      LACP      Eth1/3(P)

LEAF2# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

b - BFD Session Wait

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

F - Configuration failed

-------------------------------------------------------------------------------

Group Port-       Type     Protocol  Member Ports

Channel

-------------------------------------------------------------------------------

5     Po5(SU)     Eth      LACP      Eth1/2(P)

6     Po6(SU)     Eth      LACP      Eth1/4(P)

LEAF1# show system internal epm endpoint ip 10.10.10.1

MAC : aaaa.aaaa.aaaa ::: Num IPs : 1

IP# 0 : 10.10.10.1 ::: IP# 0 flags :

Output omitted

...

Interface : port-channel6                          <<<<<<<<<<<<<<<< learned on this interface

Output omitted

...

EP Flags : local|vPC|IP|MAC|sclass|timer|mac-ckt|

::::

LEAF1# show system internal epm endpoint mac aaaa.aaaa.aaaa

MAC : aaaa.aaaa.aaaa ::: Num IPs : 1

IP# 0 : 10.10.10.1 ::: IP# 0 flags :  ::: l3-sw-hit: No

Output omitted

...

Interface : port-channel6                         <<<<<<<<<<<<<<<< learned on this interface

Output omitted

...

EP Flags : local|vPC|IP|MAC|sclass|timer|mac-ckt|

::::

LEAF2# show system internal epm endpoint ip 10.10.10.1

MAC : aaaa.aaaa.aaaa ::: Num IPs : 1

IP# 0 : 10.10.10.1 ::: IP# 0 flags :  ::: l3-sw-hit: No

Output omitted

...

Interface : port-channel5                         <<<<<<<<<<<<<<<< learned on this interface

Output omitted

...

EP Flags : local|vPC|IP|MAC|sclass|timer|mac-ckt|

::::

LEAF2# show system internal epm endpoint mac aaaa.aaaa.aaaa

MAC : aaaa.aaaa.aaaa ::: Num IPs : 1

IP# 0 : 10.10.10.1 ::: IP# 0 flags :  ::: l3-sw-hit: No

Output omitted

...

Interface : port-channel6                         <<<<<<<<<<<<<<<< learned on this interface

Output omitted

...

EP Flags : local|vPC|IP|MAC|sclass|timer|mac-ckt|

::::

A partir das saídas anteriores, você pode identificar que a ACI recebe as mesmas informações em ambos os canais de porta ao mesmo tempo devido à configuração ativa-ativa no VMware.

Todas as VMs usam cada par de uplinks como logicamente um uplink, e a topologia é configurada com dois pares diferentes de canais de porta, e cada par usa as mesmas informações para chegar na ACI.

Observação: a Cisco não recomenda esse tipo de implantação porque esse tipo de configuração funciona de forma semelhante à Fixação de MAC e repina a cada 30 segundos com base na utilização do link, derivada de oscilações de MAC/IP entre nós ou portas.

Se você precisar de uma topologia semelhante, a recomendação é usar o LAG (Link Aggregation Group), como o LACP ou o canal de porta estático.

O Cisco CLI Analyzer (somente clientes registrados) aceita alguns comandos show. Use o Cisco CLI Analyzer para visualizar uma análise da saída do comando show.

Consulte Informações Importantes sobre Comandos de Depuração antes de usar comandos debug.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems