Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

BVI no Cisco IOS®

BDI no Cisco IOSXE

Exemplos de BDI na plataforma Cisco IOSXE

A) Fa0/1 em ambos os switches são interfaces de Camada 3 e estão no mesmo domínio de broadcast.

Próximas etapas

B) Faça a ponte de várias VLANs entre os dois switches.

Próximas etapas

EPC

Packet Tracer

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve como entender e solucionar problemas da BVI (Bridge Virtual Interface Interface de Ponte Virtual) e da BDI (Bridge Domain Interface de Domínio de Ponte).

Pré-requisitos

Requisitos

Não há requisitos para este artigo.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no roteador ISR (para BVI) e ASR1K (para BDI).

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

As interfaces roteadas BVI e BDI representam um conjunto de interfaces que estão ligadas em ponte. Por exemplo, você quer fazer a ponte de duas interfaces no roteador e quer que elas estejam no mesmo domínio de broadcast de Camada 2. A interface BVI/BDI atuaria como a interface roteada para essas duas interfaces físicas interligadas. Todo o tráfego de pacotes deve passar pelas interfaces BVI/BDI.

Conexão BVI para 2 PCs com roteadores

BVI no Cisco IOS®

Um roteador não configura duas ou mais interfaces de Camada 3 no mesmo domínio de broadcast (ou seja, duas ou mais interfaces na mesma sub-rede). Use a interface BVI para conectar dois computadores ao roteador como parte da mesma sub-rede e ainda ter acesso à Internet de ambos os computadores.

Você pode usar o BVI para fazer isso.

Termo

Definição

Bridge-group

Agrupa as interfaces físicas em um grupo lógico.

Interface BVI

Uma camada 3 que pode ser roteada, interface lógica.

ISR 3

ISR 1

ISR 2

bridge irb

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

!

interface GigabitEthernet0/0/1

grupo de ligação 1

!

interface GigabitEthernet0/0/2

grupo de ligação 1

!

interface BVI 1

ip address 10.10.10.10

255.255.255.0

int fa0/0

ip address 10.10.10.1

255.255.255.0

int fa0/0

ip address 10.10.10.2

255.255.255.0

BDI no Cisco IOS XE

O BDI é semelhante ao BVI, exceto que ele é executado no Cisco IOS XE.

Termo

Definição

Domínio de bridge

Representa um domínio de broadcast de Camada 2.

Interface de domínio de bridge

É uma interface lógica que permite o fluxo bidirecional de tráfego entre uma rede com bridge da Camada 2 e uma rede roteada da Camada 3.

Circuito virtual Ethernet (EVC)

É uma representação completa de uma única instância de um serviço de Camada 2 oferecido por um provedor a um cliente. No Cisco EVC Framework, os domínios de bridge são compostos de uma ou mais interfaces de Camada 2 conhecidas como instâncias de serviço. Uma instância de serviço é a instanciação de um EVC em uma determinada porta em um determinado roteador. A instância do serviço está associada a um domínio de bridge com base na configuração.

Conexão ASR em dois switches

Exemplos de BDI na plataforma Cisco IOS XE

A) Fa0/1 em ambos os switches são interfaces de Camada 3 e estão no mesmo domínio de broadcast.

A configuração BDI no ASR não é necessária se o objetivo for apenas estabelecer a conectividade entre os dois switches.

ASR 1K

SW1

SW2

interface GigabitEthernet1/2/3

no ip address

negotiation auto

cdp enable

instância de serviço 100 ethernet

encapsulamento não marcado

bridge-domain 100

!

interface GigabitEthernet1/2/4

no ip address

negotiation auto

cdp enable

instância de serviço 100 ethernet

encapsulamento não marcado

bridge-domain 100

interface FastEthernet0/1

no switchport

endereço ip 10.1.1.1 255.255.255.0

interface FastEthernet0/1

no switchport

endereço ip 10.1.1.3 255.255.255.0

Próximas etapas

1. Faça ping no SW2 a partir do SW1:

BGL.Q.16-3500-1#ping 10.1.1.3

2. Digite a sequência de escape para abortar.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/4/9 ms

Observação: se você deseja rotear para fora do ASR, a configuração da interface BDI é necessária:

interface BDI100

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

B) Faça a ponte de várias VLANs entre os dois switches.

Configure circuitos virtuais Ethernet (EVC) separados na interface física para cada uma das VLANs. O domínio de bridge não é suportado na sub-interface.

Há duas VLANs; VLAN 100 e VLAN 200 a serem interligadas:

ASR 1K

SW1

SW2

interface GigabitEthernet1/2/3

no ip address

negotiation auto

cdp enable

instância de serviço 100 ethernet

encapsulation dot1q 100

rewrite ingress tag pop 1 symmetric

bridge-domain 100

!

instância de serviço 200 ethernet

encapsulation dot1q 200

rewrite ingress tag pop 1 symmetric

bridge-domain 200

Exatamente a mesma configuração em Gig1/2/4

interface GigabitEthernet1/2/4

no ip address

negotiation auto

cdp enable

instância de serviço 100 ethernet

encapsulation dot1q 100

rewrite ingress tag pop 1 symmetric

bridge-domain 100

!

instância de serviço 200 ethernet

encapsulation dot1q 200

rewrite ingress tag pop 1 symmetric

bridge-domain 200

interface FastEthernet0/1

switchport trunk encapsulation dot1q

tronco de modo de porta de comutação

interface Vlan100

endereço ip 10.1.1.1 255.255.255.0

interface Vlan200

endereço ip 10.1.1.2 255.255.255.0

interface FastEthernet0/1

switchport trunk encapsulation dot1q

tronco de modo de porta de comutação

interface Vlan100

endereço ip 10.1.1.3 255.255.255.0

interface Vlan200

endereço ip 10.1.1.2 255.255.255.0

Próximas etapas

1. Faça ping na vlan100 e vlan200 em SW2 a partir de SW1:

BGL.Q.16-3500-1#ping 10.1.1.3

2. Digite a sequência de escape para abortar:

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/4/9 ms

BGL.Q.16-3500-1#ping 10.1.1.3

3. Digite a sequência de escape para abortar:

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/9 ms

EPC

monitor capture CAP interface gig1/2/3 efp 100 both match ipv4 any any

Packet Tracer

debug platform condition interface gig1/2/3 efp-id 100 ipv4 both

EFP ID = 100 (service instance number)

Informações Relacionadas

- Suporte técnico e downloads da Cisco