Contents

- Relatório do Sistema observado, possível reinício do processo

- SeveridadeICS

- Impacto

- Descrição

- MensagemSyslog

- Exemplo deMensagem

- Famíliade produtos

- Regex

- Recomendação

- Comandos

Relatório do Sistema observado, possível reinício do processo

SeveridadeICS

3 - Erro

Impacto

A recarga contínua do dispositivo afetará o desempenho do dispositivo e poderá causar travamento.

Descrição

Essa mensagem indica que o gerenciador de processos gerou um relatório do sistema; isso pode ocorrer quando um travamento é observado, um processo está sendo reiniciado muitas vezes com as falhas repetidas ou até mesmo um problema de memória.

MensagemSyslog

PMAN-3-PROCESS_NOTIFICATION

Exemplo deMensagem

Nov 01 03:06:09 <> :  %PMAN-3-PROCESS_NOTIFICATION: Rx/x: pvp: System report core/RP_x-system-report_xxxxx-xxxxx-Universal.tar.gz (size: xxxx KB) generated and System report info at core/RP_x-system-report_xxxxx-xxxxx-Universal-info.txt

Famíliade produtos

- Switches Cisco Catalyst 9200 Series

- Switches Cisco Catalyst 9300 Series

- Switches Cisco Catalyst 9400 Series

- Switches Cisco Catalyst 9500 Series

- Switches Cisco Catalyst 9600 Series

- Roteadores de serviços de agregação Cisco ASR 1000 Series

- Switches Cisco Catalyst 3650 Series

- Switches Cisco Catalyst 3850 Series

Regex

N/A

Recomendação

Essa mensagem é geralmente exibida quando o dispositivo gera um relatório do sistema. 1. Colete este relatório do sistema para análise adicional (transfira o arquivo para um servidor FTP/SFTP). 2. Verifique se não houve uma queda de energia que possa ser a causa do problema. 3. Se isso tiver aparecido após uma atualização recente, tente reverter para a versão anterior. 4. Verifique se há bugs conhecidos ou problemas relacionados ao processo ou à versão do IOS em uso. 5. Considere uma atualização planejada para manter o software do sistema atualizado para a versão estável mais recente recomendada pela Cisco, pois as atualizações de software podem resolver bugs conhecidos que podem causar travamentos no processo: https://software.cisco.com/download/home

Comandos

#show version

#show logging

#show module

#show platform

#show environment all

#show inventory

#show boot system