Contents

- Vazamento de memória

- SeveridadeICS

- Impacto

- Descrição

- MensagemSyslog

- Exemplo deMensagem

- Famíliade produtos

- Regex

- Recomendação

- Comandos

Vazamento de memória

SeveridadeICS

4 - Aviso

Impacto

Alto - O vazamento de memória pode levar a um travamento completo do dispositivo, levando a uma interrupção da rede se o dispositivo for crítico

Descrição

O uso de memória de um processo que aumenta com o tempo, e que não é liberado, pode eventualmente fazer com que o sistema operacional fique sem memória. Se o sistema ficar sem memória, ele travará. Revise o defeito CSCsw33723 para obter informações adicionais e exemplos de comandos com saídas grandes que contribuem para essa condição. O limite crítico é de 95%.

MensagemSyslog

PLATFORM-3-ELEMENT_CRITICAL

Exemplo deMensagem

Apr 10 10:10:10 <> %PLATFORM-3-ELEMENT_CRITICAL:Switch 1 R0/0: smand:  1/RP/0: Used Memory value 96% exceeds critical level 95%

Famíliade produtos

- Switches Cisco Catalyst 9300 Series

- Roteadores de serviços integrados Cisco 4000 Series

- Switches Cisco Catalyst 9200 Series

- Switches Cisco Catalyst 9400 Series

- Switches Cisco Catalyst 9500 Series

- Switches Cisco Catalyst 9600 Series

- Switches Cisco Catalyst 9500H Series

- Controladores sem fio Cisco Catalyst 9800 Series

- Controlador sem fio Cisco Catalyst 9800 na nuvem

- Roteadores de serviços de agregação Cisco ASR 1000 Series

Regex

N/A

Recomendação

Evite executar comandos com saídas longas. É seguro reiniciar periodicamente o smand com o comando: Device#test platform software process exit shell-manager RP ative stateless Se isso não fornecer alívio temporário, talvez seja necessário recarregar o dispositivo. No entanto, como a condição subjacente ainda está presente, a única solução permanente é atualizar o software para uma versão fixa.

Comandos

#show version

#show platform software process list RP active name smand