Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Como saber quais interceptações estão ativadas no meu switch?

Como configuro o receptor de interceptação de SNMP no switch?

Como faço para habilitar interceptações no switch e o que significa cada interceptação?

Sintaxe

Descrição da sintaxe

Como faço para habilitar interceptações em portas individuais, como linkUp/linkDown?

Sintaxe

Descrição da sintaxe

Exemplo

Quais outras interceptações o switch Catalyst pode enviar?

Verificar

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve as interceptações (traps) compatíveis com o Catalyst OS (CatOS) e como configurá-las no switch.

As operações de interceptação permitem que os agentes do SNMP (Simple Network Management Protocol) enviem notificações assíncronas da ocorrência de um evento. As interceptações são enviadas de acordo com o melhor esforço e sem qualquer método para verificar o recebimento.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que, antes de tentar essa configuração, verifique se você configurou corretamente as sequências de caracteres de comunidade de SNMP no switch.

Note: Consulte como configurar as sequências de caracteres da comunidade de SNMP para obter mais informações.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Switches Catalyst 4500/4000, 5500/5000 e 6500/6000 Series

- CatOs versão 7.3

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Como saber quais interceptações estão ativadas no meu switch?

Emita o comando show snmp no modo de ativação. Veja um exemplo de saída:

6509 (enable) show snmp

RMON:                       Enabled

Extended RMON Netflow Enabled : None.

Traps Enabled:

Port,Module,Chassis,Bridge,Repeater,Vtp,Auth,ippermit,Vmps,config,entity,stpx,syslog

Port Traps Enabled: 2/1-2,3/1-48,4/1-8

Community-Access     Community-String

....

....

!--- Output suppressed.

Como configuro o receptor de interceptação de SNMP no switch?

Emita o comando set snmp trap host string .

Note: A sintaxe do comando inclui:

- host - endereço IP ou alias IP do sistema para receber intrceptações de SNMP.

- string - Sequência de caracteres de comunidade para usar no envio de interceptações de autenticação.

Aqui está um exemplo:

6509 (enable) set snmp trap 1.1.1.1 public

SNMP trap receiver added.

Emita o comando show snmp para verificar a adição dessa declaração set snmp trap. Veja um exemplo de saída:

6509 (enable)  show snmp

6509 (enable)  show snmp

RMON:                       Enabled

Extended RMON Netflow Enabled : None.

!--- Output suppressed.

....

....

!--- Output suppressed.

Trap-Rec-Address  Trap-Rec-Community

---------------       -----------------

1.1.1.1               public

Como faço para habilitar interceptações no switch e o que significa cada interceptação?

Emita o comando set snmp trap para ativar ou desativar as diferentes interceptações de SNMP no sistema. O comando também adiciona uma entrada à tabela de receptor de interceptação de autenticação de SNMP.

Sintaxe

set snmp trap {enable | desabilitar} [todos | auth | ponte | chassis | config | entidade | entityfru | envfan | energia | fechamento | ippermit | módulo | repetidor | stpx | syslog | sistema | vmps | vtp]

Observação: este comando deve estar em uma linha.

Descrição da sintaxe

Palavra-chave

Descrição

Armadilha

MIB

enable

Palavra-chave para ativar interceptações de SNMP.

disable

Palavra-chave para desativar interceptações de SNMP.

todos os

(Opcional) Palavra-chave para especificar todos os tipos de interceptação. Consulte a documentação do switch antes de usar essa opção.

auth

(Opcional) Palavra-chave para especificar a interceptação authenticationFailure de RFC 1157 .

authenticationFailure

(.1.3.6.1.2.1.11.0.4)

SNMPv2-MIB

bridge

(Opcional) Palavra-chave para especificar as interceptações newRoot e topologyChange de RFC 1493 . Consulte BRIDGE-MIB.

newRoot

(.1.3.6.1.2.1.17.0.1)

topologyChange (.1.3.6.1.2.1.17.0.2)

BRIDGE-MIB

chassi

(Opcional) Palavra-chave para especificar as interceptações chassisAlarmOn (.1.3.6.1.4.1.9.5.0.5) e chassisAlarmOff (.1.3.6.1.4.1.9.5.0.6) de CISCO-STACK-MIB.

chassisAlarmOn (.1.3.6.1.4.1.9.5.0.5)

chassisAlarmOff (.1.3.6.1.4.1.9.5.0.6)

CISCO-STACK-MIB

config

(Opcional) Palavra-chave para especificar a interceptação sysConfigChange de CISCO-STACK-MIB.

sysConfigChangeTrap

(.1.3.6.1.4.1.9.5.0.9)

CISCO-STACK-MIB

entidade

(Opcional) Palavra-chave para especificar a interceptação entityMIB de ENTITY-MIB.

entConfigChange

(.1.3.6.1.2.1.47.2.0.1)

ENTITY-MIB

entityfru

(Opcional) Palavra-chave para especificar a entidade FRU^1.

cefcModuleStatusChange (.1.3.6.1.4.1.9.9.117.2.0.1)

cefcPowerStatusChange (.1.3.6.1.4.1.9.9.117.2.0.2)

cefcFRUInserted (.1.3.6.1.4.1.9.9.117.2.0.3)

cefcFRURemoved (.1.3.6.1.4.1.9.9.117.2.0.4)

CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB

envfan

(Opcional) Palavra-chave para especificar o ventilador ambiental.

ciscoEnvMonFanNotification (.1.3.6.1.4.1.9.9.13.3.0.4)

CISCO-ENVMON-MIB

envpower

(Opcional) Palavra-chave para especificar a energia ambiental.

ciscoEnvMonRedundantSupplyNotification (.1.3.6.1.4.1.9.9.13.3.0.5)

CISCO-ENVMON-MIB

envshutdown

(Opcional) Palavra-chave para especificar a desativação ambiental.

ciscoEnvMonShutdownNotification (.1.3.6.1.4.1.9.9.13.3.0.1)

CISCO-ENVMON-MIB

envtemp

(Opcional) Palavra-chave para especificar a notificação de temperatura ambiental.

ciscoEnvMonTemperatureNotification (. 1.3.6.1.4.1.9.9.13.3.0.3)

CISCO-ENVMON-MIB

ippermit

(Opcional) Palavra-chave para especificar o acesso negado de permissão IP de CISCO-STACK-MIB.

ipPermitDeniedTrap

(.1.3.6.1.4.1.9.5.0.7)

CISCO-STACK-MIB

macnotification

(Opcional) Palavra-chave que especifica a notificação de endereço MAC.

cmnMacChangedNotification (.1.3.6.1.4.1.9.9.215.2.0.1)

CISCO-MAC-NOTIFICATION-MIB

módulo

(Opcional) Palavra-chave para especificar as interceptações moduleUp e moduleDown de CISCO-STACK-MIB.

moduleUp

(.1.3.6.1.4.1.9.5.0.3)

moduleDown

(.1.3.6.1.4.1.9.5.0.4)

CISCO-STACK-MIB

repetidor

(Opcional) Palavra-chave para especificar as interceptações rptrHealth, rptrGroupChange e rptrResetEvent de RFC 1516 . Consulte SNMP-REPEATER-MIB.

rptrHealth

(.1.3.6.1.2.1.22.0.1)

rptrGroupChange

(.1.3.6.1.2.1.22.0.2)

rptrResetEvent

(.1.3.6.1.2.1.22.0.3)

SNMP-REPEATER-MIB

stpx

(Opcional) Palavra-chave para especificar a interceptação STPX2.

stpxInconsistencyUpdate (.1.3.6.1.4.1.9.9.82.2.0.1)

stpxLoopInconsistencyUpdate (.1.3.6.1.4.1.9.9.82.2.0.3)

stpxRootInconsistencyUpdate (.1.3.6.1.4.1.9.9.82.2.0.2)

CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB

syslog

(Opcional) Palavra-chave para especificar as interceptações de notificação de syslog.

clogMessageGenerated (.1.3.6.1.4.1.9.9.41.2.0.1)

CISCO-SYSLOG-MIB

sistema

(Opcional) Palavra-chave para especificar o sistema.

ciscoSystemClockChanged (1.3.6.1.4.1.9.9.131.2.0.1)

CISCO-SYSTEM-MIB

vmps

(Opcional) Palavra-chave para especificar a interceptação vmVmpsChange de CISCO-VLAN-MEMBERSHIP-MIB.

vmVmpsChange

(.1.3.6.1.4.1.9.9.68.2.0.1)

CISCO-VLAN-MEMBERSHIP-MIB

vtp

(Opcional) Palavra-chave para especificar VTP3 de CISCO-VTP-MIB.

vtpConfigDigestError

(.1.3.6.1.4.1.9.9.46.2.0.2)

vtpConfigRevNumberError (.1.3.6.1.4.1.9.9.46.2.0.1)

vlanTrunkPortDynamicStatusChange (.1.3.6.1.4.1.9.9.46.2.0.7)

vtpVersionOneDeviceDetected (.1.3.6.1.4.1.9.9.46.2.0.6)

CISCO-VTP-MIB

1 FRU = unidade substituível em campo

2 STPX = Spanning Tree Protocol Extensions

3 VTP = VLAN Trunk Protocol

Como faço para habilitar interceptações em portas individuais, como linkUp/linkDown?

Emita o comando set port trap para ativar ou desativar a operação de interceptação de link de SNMP padrão para uma porta ou um intervalo de portas. Por padrão, as interceptações de VTP estão desativadas.

Note: O Network Analysis Module (NAM) não é compatível com esse comando.

Sintaxe

set port trap mod/port {enable | desabilitar}

Descrição da sintaxe

- mod/port- Número do módulo e da porta no módulo.

- enable - Palavra-chave para ativar a interceptação de link de SNMP.

- disable - Palavra-chave para desativar a interceptação de link de SNMP.

Se você ativar as interceptações, as interceptações correspondentes geradas são linkUp (.1.3.6.1.2.1.11.0.3) e linkDown (.1.3.6.1.2.1.11.0.2). Essas interceptações são de IF-MIB.

Exemplo

Este exemplo mostra como ativar a interceptação de link de SNMP para o módulo 1, porta 2:

Console> (enable) set port trap 1/2 enable

Port 1/2 up/down trap enabled.

Console> (enable)

Quais outras interceptações o switch Catalyst pode enviar?

Consulte esta tabela:

Nome do objeto MIB

OID

MIB

ciscoFlashCopyCompletionTrap

.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.3.0.1

CISCO-FLASH-MIB

ciscoFlashDeviceChangeTrap

.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.3.0.4

CISCO-FLASH-MIB

ciscoFlashMiscOpCompletionTrap

.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.3.0.3

CISCO-FLASH-MIB

coldstart

.1.3.6.1.6.3.1.1.5.1

RFC 1157-SNMP (SNMPv2-MIB)

warmStart

.1.3.6.1.6.3.1.1.5.2

RFC 1157-SNMP (SNMPv2-MIB)

tokenRingSoftErrExceededTrap

.1.3.6.1.4.1.9.5.0.10

CISCO-STACK-MIB

lerAlarmOn

.1.3.6.1.4.1.9.5.0.1

CISCO-STACK-MIB

lerAlarmOff

.1.3.6.1.4.1.9.5.0.2

CISCO-STACK-MIB

entSensorThresholdNotification

.1.3.6.1.4.1.9.9.91.2.0.1

CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB

fallingAlarm

.1.3.6.1.2.1.16.0.2

RMON-MIB

risingAlarm

.1.3.6.1.2.1.16.0.1

RMON-MIB

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Produtos e serviços da Cisco - switches

- Armadilhas de SNMP do Cisco IOS suportadas e como configurá-las

- Exemplos e notas técnicas de configuração de serviços de aplicação de IP

- Downloads de software de gerenciamento de rede - MIBs ( clientes registrados somente)

- Página de suporte da switching de LAN

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems