Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Examinar o banco de dados do OSPF

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como o OSPF (Open Shortest Path First) pode injetar uma rota padrão em uma área normal.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Informações de Apoio

Este documento mostra como o Open Shortest Path First (OSPF) injeta uma rota padrão em uma área normal. As rotas padrão injetadas em uma área normal podem ser originadas por qualquer roteador OSPF. O roteador OSPF, por padrão, não gera uma rota padrão para o domínio OSPF. Para que o OSPF gere uma rota padrão, você deve usar o comando  default-information originate  comando.

Há duas maneiras de anunciar uma rota padrão em uma área normal. A primeira coisa a fazer é anunciar o 0.0.0.0 no domínio OSPF, considerando que o roteador do anúncio já possua uma rota padrão. A segunda maneira é anunciar 0.0.0.0, mesmo que um roteador de anúncio já tenha uma rota padrão. O segundo método pode ser realizado quando você adiciona a palavra-chave  always à default-information originate  comando.

Configurar

Esta seção fornece as etapas para configurar os recursos mencionados neste documento.

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a configuração de rede mostrada neste diagrama.

Diagrama de Rede

Configurações

Este documento utiliza as configurações mostradas aqui:

- Router 10.1.1.1

- Router 10.2.2.2

Router 10.1.1.1

Current configuration:

hostname r10.1.1.1

!

interface Loopback0

ip address 10.1.1.1 255.0.0.0

!

interface Serial2/1/0

ip address 10.5.0.1 255.0.0.0

!

router ospf 2

network 10.5.0.0 0.255.255.255 area 1

!

end

Router 10.2.2.2

Current configuration:

hostname r10.2.2.2

!

interface Loopback0

ip address 10.2.2.2 255.0.0.0

!

interface Serial0/1/0

ip address 10.5.0.2 255.0.0.0

!

interface ATM1/0.20

ip address 10.6.0.2 255.0.0.0

!

router ospf 2

network 10.5.0.0 0.255.255.255 area 1

network 10.6.0.0 0.255.255.255 area 0

default-information originate

!

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.6.0.3

!

end

Verificar

Esta seção fornece como verificar se sua configuração funciona corretamente.

Certos  show são suportados pelo Cisco CLI Analyzer que permite que você visualize uma análise de  show Saída do comando.

Observação: somente usuários registrados da Cisco podem acessar ferramentas e informações internas da Cisco.

- show ip ospf database   - Exibe uma lista dos anúncios de estado de link (LSAs) e os digita em um banco de dados de estado de link. Esta lista mostra apenas as informações no cabeçalho LSA.

- show ip ospf database external  - Exibe informações somente sobre os LSAs externos.

- show ip route  - Exibe o status atual da tabela de roteamento.

Examinar o banco de dados do OSPF

Esta saída exibe a aparência do banco de dados OSPF, dado esse ambiente de rede, com o comando  show ip ospf database comando.

r10.2.2.2#show ip ospf database

OSPF Router with ID (10.2.2.2) (Process ID 2)

Router Link States (Area 0)

Link ID   ADV Router   Age     Seq#          Checksum   Link count

10.2.2.2    10.2.2.2     600     0x80000001    0x9583          1

Summary Net Link States (Area 0)

Link ID    ADV Router   Age     Seq#          Checksum

10.5.0.0     10.2.2.2     600     0x80000001    0x8E61

Router Link States (Area 1)

Link ID   ADV Router   Age     Seq#           Checksum   Link count

10.1.1.1    10.1.1.1     864     0x8000005E     0xD350         2

10.2.2.2    10.2.2.2     584     0x8000001E     0xF667         2

Summary Net Link States (Area 1)

Link ID   ADV Router   Age     Seq#          Checksum

10.6.0.0    10.2.2.2     585     0x80000004    0xA87C

Type-5 AS External Link States

Link ID   ADV Router   Age     Seq#          Checksum    Tag

0.0.0.0    10.2.2.2     601     0x80000001    0xD0D8       0

Por ter uma rota padrão, o Roteador 10.2.2.2 origina um LSA tipo 5 com um ID de link de 0.0.0.0. Este é o resultado da  default-information originate  em sua configuração OSPF.

r10.2.2.2#show ip ospf database external 0.0.0.0

OSPF Router with ID (10.2.2.2) (Process ID 2)

Type-5 AS External Link States

LS age: 650

Options: (No TOS-capability, DC)

LS Type: AS External Link

Link State ID: 0.0.0.0 (External Network Number )

Advertising Router: 10.2.2.2

LS Seq Number: 80000001

Checksum: 0xD0D8

Length: 36

Network Mask: /0

Metric Type: 2 (Larger than any link state path)

TOS: 0

Metric: 1

Forward Address: 0.0.0.0

External Route Tag: 0

r10.2.2.2#show ip route 0.0.0.0

S* 10.0.0.0/0 [1/0] via 10.6.0.3, 00:28:00, ATM1/0.20

r10.1.1.1#show ip route ospf

O IA 10.6.0.0/8 [110/65] via 10.5.0.2, 00:00:18, Serial2/1/0

O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.5.0.2, 00:00:18, Serial2/1/0

Você também pode adicionar o comando  always  palavra-chave para o  default-information originate  para fazer com que um roteador origine um LSA tipo 5 0.0.0.0 mesmo que o roteador não tenha uma rota padrão em sua tabela de roteamento.

Informações Relacionadas

- Manual de explicações do banco de dados OSPF

- Suporte a roteamento IP

- Suporte técnico e downloads da Cisco