Contents

Introduction

Informações de Apoio

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Diagrama de Rede

Configurações para NBMA (Usar Broadcast de Tipo de Rede)

Dicas de verificação

Configurações para NBMA (usar instruções de vizinhos)

Dicas de verificação

Configurações para ponto a multiponto

Dicas de verificação

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve as configurações iniciais para Open Shortest Path First (OSPF) em links sem broadcast.

Informações de Apoio

Em mídias non-broadcast como Frame Relay, X.25, ATM e Switched Multimegabit Data Service (SMDS), o OSPF pode executar em dois modos:

- Nonbroadcast Multiaccess (NBMA): simula um modelo de broadcast pela eleição de um roteador designado (DR) e um roteador designado de backup (BDR). Há duas maneiras de simular um modelo de broadcast em uma rede NBMA: defina o tipo de rede como broadcast com o subcomando da interface ip ospf network broadcast ou configure as instruções vizinhas que usam o comando router ospf.

- Ponto a multiponto: trata a rede sem broadcast como uma coleção de links ponto a ponto pela configuração do comando ip ospf network point-to-multipoint.

Você deve definir o tipo de rede em redes sem broadcast para evitar a configuração de instruções de vizinhos. Este documento fornece configurações de exemplo para OSPF em links sem broadcast. Use o comando show ip ospf interface para verificar o tipo de rede de uma interface que executa o OSPF e o comando show ip ospf neighbor é usado para saber o status do roteador vizinho.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você compreenda a configuração básica do protocolo de roteamento OSPF .

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Roteadores Cisco 2500

- Software Cisco IOS® versão 12.2(24a) executado em roteadores

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Diagrama de Rede

Este é o diagrama de rede usado nos exemplos de configuração neste documento.

Configurações para NBMA (Usar Broadcast de Tipo de Rede)

Router1

interface Loopback0

ip address 192.0.2.3 255.255.255.255

!

!

interface Serial2

ip address 192.0.2.1 255.255.255.0

encapsulation frame-relay

ip ospf network broadcast

no keepalive

frame-relay map ip 192.0.2.1 16 broadcast

!

!

router ospf 1

network 192.0.2.0 0.0.0.255 area 0

Roteador2

interface Loopback0

ip address 192.0.2.2 255.255.255.255

!

interface Serial1/0

ip address 192.0.2.1 255.255.255.0

encapsulation frame-relay

ip ospf network broadcast

no keepalive

clockrate 2000000

frame-relay map ip 192.0.2.1 16 broadcast

!

router ospf 1

network 192.0.2.0 0.0.0.255 area 0

!

Dicas de verificação

Esta é a saída do comando show para o Roteador 1.

Router1# show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface

192.0.2.2           1   FULL/BDR        00:00:37    192.0.2.1         Serial2

Router1# show ip ospf interface s2

Serial2 is up, line protocol is up

Internet Address 192.0.2.1/24, Area 0

Process ID 1, Router ID 192.0.2.3, Network Type BROADCAST, Cost: 64

Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1

Designated Router (ID) 192.0.2.3, Interface address 192.0.2.1

Backup Designated router (ID) 192.0.2.2, Interface address 192.0.2.1

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

Hello due in 00:00:00

Index 1/1, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 1, maximum is 2

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 4 msec

Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 192.0.2.2  (Backup Designated Router)

Suppress hello for 0 neighbor(s)

E a saída para o Roteador 2 é a seguinte:

Router2# show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface

192.0.2.3           1   FULL/DR         00:00:38     192.0.2.1         Serial1/0

Router2# show ip ospf interface s1/0

Serial1/0 is up, line protocol is up

Internet Address 192.0.2.1/24, Area 0

Process ID 1, Router ID 192.0.2.2, Network Type BROADCAST, Cost: 64

Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 1

Designated Router (ID) 192.0.2.3, Interface address 192.0.2.1

Backup Designated router (ID) 192.0.2.2, Interface address 192.0.2.1

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

Hello due in 00:00:03

Index 1/1, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 1, maximum is 2

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 4 msec

Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 192.0.2.3  (Designated Router)

Suppress hello for 0 neighbor(s)

Configurações para NBMA (usar instruções de vizinhos)

Router1

interface Loopback0

ip address 192.0.2.3 255.255.255.255

!

interface Serial2

ip address 192.0.2.1 255.255.255.0

encapsulation frame-relay

ip ospf priority 2

no keepalive

frame-relay map ip 192.0.2.1 16

!

router ospf 1

network 192.0.2.0 0.0.0.255 area 0

neighbor 192.0.2.1

!

Roteador2

interface Loopback0

ip address 192.0.2.2 255.255.255.255

!

interface Serial1/0

ip address 192.0.2.1 255.255.255.0

encapsulation frame-relay

no keepalive

clockrate 2000000

frame-relay map ip 192.0.2.1 16

!

router ospf 1

network 192.0.2.0 0.0.0.255 area 0

neighbor 192.0.2.1

!

Observação: nas configurações mostradas, o comando ip ospf priority 2 no Router1 define uma prioridade de interface mais alta do que o valor de prioridade padrão 1, o que o torna um DR e o Router2 o BDR para a rede NBMA. Se necessário, você pode definir o valor de prioridade como 0 para configurar um roteador para nunca se tornar um DR/BDR. Isso é necessário em redes de hub e spoke onde o hub deve ser configurado para se tornar o DR, enquanto os spokes não devem ser DR nem BDR. Embora a configuração da instrução neighbor em uma extremidade seja suficiente para formar adjacência, é uma boa prática tê-la configurada em ambas as extremidades, como mostrado. Além disso, os comandos frame-relay map não precisam ter o parâmetro broadcast porque os pacotes OSPF são unicast com a instrução neighbor.

Dicas de verificação

Esta é a saída do comando show para o Roteador 1.

Router1# show ip ospf neighbors

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface

192.0.2.2           1   FULL/BDR        00:01:39    192.0.2.1         Serial2

Router1# show ip ospf interface s2

Serial2 is up, line protocol is up

Internet Address 192.0.2.1/24, Area 0

Process ID 1, Router ID 192.0.2.3, Network Type NON_BROADCAST, Cost: 64

Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1

Designated Router (ID) 192.0.2.3, Interface address 192.0.2.1

Backup Designated router (ID) 192.0.2.2, Interface address 192.0.2.1

Timer intervals configured, Hello 30, Dead 120, Wait 120, Retransmit 5

Hello due in 00:00:19

Index 1/1, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 2, maximum is 2

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 192.0.2.2  (Backup Designated Router)

Suppress hello for 0 neighbor(s)

E a saída para o Roteador 2 é a seguinte:

Router2# show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface

192.0.2.3           1   FULL/DR         00:01:49     192.0.2.1         Serial1/0

Router2# show ip ospf interface s1/0

Serial1/0 is up, line protocol is up

Internet Address 192.0.2.1/24, Area 0

Process ID 1, Router ID 192.0.2.2, Network Type NON_BROADCAST, Cost: 64

Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 1

Designated Router (ID) 192.0.2.3, Interface address 192.0.2.1

Backup Designated router (ID) 192.0.2.2, Interface address 192.0.2.1

Timer intervals configured, Hello 30, Dead 120, Wait 120, Retransmit 5

Hello due in 00:00:01

Index 1/1, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 2, maximum is 2

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 192.0.2.3  (Designated Router)

Suppress hello for 0 neighbor(s)

Configurações para ponto a multiponto

Router1

interface Loopback0

ip address 192.0.2.3 255.255.255.255

!

interface Serial2

ip address 192.0.2.1 255.255.255.0

encapsulation frame-relay

ip ospf network point-to-multipoint

no keepalive

frame-relay map ip 192.0.2.1 16 broadcast

!

router ospf 1

network 192.0.2.0 0.0.0.255 area 0

!

Roteador2

interface Loopback0

ip address 192.0.2.2 255.255.255.255

!

interface Serial1/0

ip address 192.0.2.1 255.255.255.0

encapsulation frame-relay

ip ospf network point-to-multipoint

no keepalive

clockrate 2000000

frame-relay map ip 192.0.2.1 16 broadcast

!

router ospf 1

network 192.0.2.0 0.0.0.255 area 0

Dicas de verificação

Esta é a saída do comando show para o Roteador 1.

Router1# show ip ospf neighbors

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface

192.0.2.2           1   FULL/  -        00:01:53    192.0.2.1         Serial2

Router1# show ip ospf interface s2

Serial2 is up, line protocol is up

Internet Address 192.0.2.1/24, Area 0

Process ID 1, Router ID 192.0.2.3, Network Type POINT_TO_MULTIPOINT, Cost: 64

Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_MULTIPOINT,

Timer intervals configured, Hello 30, Dead 120, Wait 120, Retransmit 5

Hello due in 00:00:18

Index 1/1, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 1, maximum is 1

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 192.0.2.2

Suppress hello for 0 neighbor(s)

E a saída para o Roteador 2 é a seguinte:

Router2# show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface

192.0.2.3           1   FULL/  -        00:01:58     192.0.2.1         Serial1/0

Router2# show ip ospf interface s1/0

Serial1/0 is up, line protocol is up

Internet Address 192.0.2.1/24, Area 0

Process ID 1, Router ID 192.0.2.2, Network Type POINT_TO_MULTIPOINT, Cost: 64

Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_MULTIPOINT,

Timer intervals configured, Hello 30, Dead 120, Wait 120, Retransmit 5

Hello due in 00:00:18

Index 1/1, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 1, maximum is 1

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 192.0.2.3

Suppress hello for 0 neighbor(s)

Observação: não há DR e BDR eleitos quando a rede NBMA é configurada como ponto a multiponto, como mostrado nas saídas, já que ela é tratada como uma coleção de links ponto a ponto.

Para obter mais informações, consulte Configuração do OSPF.

Informações Relacionadas

- Página de suporte de OSPF

- Página de Suporte aos Protocolos de IP Routing

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems