Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Verificar a redistribuição de redes conectadas no OSPF

Verificar a Redistribuição de rotas EIGRP no OSPF

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve o comportamento da redistribuição de rotas conectadas no OSPF (Open Shortest Path First). Há dois comportamentos que dependem se a palavra-chave de sub-rede é fornecida ou não quando você redistribui as redes conectadas. No general, quando o comando redistribute é usado para redistribuir rotas em um domínio de OSPF, o roteador torna-se automaticamente em um roteador de limite de sistema autônomo (ASBR). Por padrão, quando as rotas dos protocolos são redistribuídas no OSPF com a palavra-chave conectada, essas rotas são redistribuídas como externas ao AS e somente as rotas que não são divididas em sub-redes são redistribuídas. Quando você inclui a palavra-chave sub-redes, o OSPF redistribui as rotas, que são divididas em sub-redes. O processo usa 20 como métrica padrão. Isso acontece quando nenhuma métrica é especificada pelo uso da palavra-chave metric-type.

Prerequisites

Requirements

Certifique-se de atender a estes requisitos antes de tentar esta configuração:

- Conhecimento do roteamento IP geral

- Conhecimento dos conceitos e termos do protocolo de roteamento OSPF

Componentes Utilizados

As configurações neste documento são baseadas no Cisco 3700 Series Router no Cisco IOS® Software Release 12.4 (15)T 13.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Os roteadores R1, R2 e R3 são conectados através da interface serial entre si e são configurados com o endereço IP. Há alguns endereços de loopback criados em R1 e R3 para gerar redes. O EIGRP é executado nos roteadores R1 e R2, enquanto o R3 se comunica com R1 usando OSPF. O roteador R2, que executa EIGRP e OSPF, usa o comando redistribute para redistribuir rotas EIGRP no OSPF.

Nota:Use a Command Lookup Tool (somente clientes registrados) para obter mais informações sobre os comandos usados neste documento.

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:

Configurações

Este documento utiliza as seguintes configurações:

- Roteador R1

- Roteador R2

- Roteador R3

Roteador R1

version 12.4

!

hostname R1

!

ip cef

!

interface Loopback0

ip address 10.10.10.10 255.255.255.240

!

interface Loopback1

ip address 20.20.20.20 255.255.255.240

!

interface Loopback2

ip address 30.30.30.30 255.255.255.240

!

interface Serial0/0

ip address 172.16.10.1 255.255.248.0

clock rate 2000000

!

router eigrp 100

network 10.10.10.0 0.0.0.15

network 20.20.20.16 0.0.0.15

network 30.30.30.16 0.0.0.15

network 172.16.8.0 0.0.7.255

no auto-summary

!--- Auto-summary is disabled so that !--- the networks are summarized with subnets.

!

end

Roteador R2

version 12.4

!

hostname R2

!

ip cef

!

interface Loopback0

ip address 1.1.1.1 255.255.255.255

!

interface Loopback1

ip address 2.2.2.2 255.255.255.255

!

interface Loopback2

ip address 3.3.3.3 255.255.255.255

!

interface Serial0/0

ip address 172.16.10.2 255.255.248.0

clock rate 2000000

!

interface Serial0/1

ip address 172.16.64.1 255.255.255.0

clock rate 2000000

!

router eigrp 100

network 1.0.0.0

network 3.0.0.0

network 172.16.8.0 0.0.7.255

auto-summary

!

router ospf 100

log-adjacency-changes

redistribute eigrp 100

redistribute connected

network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0

network 172.16.64.0 0.0.0.255 area 0

!

end

Roteador R3

version 12.4

!

hostname R3

!

ip cef

!

interface Loopback0

ip address 11.1.1.1 255.255.255.255

!

interface Loopback1

ip address 12.1.1.1 255.255.255.255

!

interface Loopback2

ip address 13.1.1.1 255.255.255.255

!

interface Serial0/0

ip address 172.16.64.2 255.255.255.0

clock rate 2000000

!

router ospf 100

log-adjacency-changes

network 11.1.1.1 0.0.0.0 area 0

network 12.1.1.1 0.0.0.0 area 0

network 13.1.1.1 0.0.0.0 area 0

network 172.16.64.0 0.0.0.255 area 0

!

end

Verificar

Verificar a redistribuição de redes conectadas no OSPF

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

A Output Interpreter Tool ( somente clientes registrados) (OIT) oferece suporte a determinados comandos show. Use a OIT para exibir uma análise da saída do comando show.

Use o comando show ip route ospf para verificar se o roteador R3 recebeu as rotas redistribuídas.

show ip route ospf

Quando as rotas conectadas são redistribuídas com a redistribuição conectada no roteador R2: No roteador R3
R3#show ip route ospf

2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

O       2.2.2.2 [110/65] via 172.16.64.1, 06:14:14, Serial0/0

!--- Only the classful routes are shown without actual subnets.

Quando redistribuído com a especificação da palavra-chave sub-redes na redistribuição de sub-redes conectadas no roteador R2: No roteador R3
R3#show ip route ospf

2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

O       2.2.2.2 [110/65] via 172.16.64.1, 06:14:14, Serial0/0

R3#sh ip route ospf

1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

O E2    1.1.1.1 [110/20] via 172.16.64.1, 00:00:02, Serial0/0

!--- When routes are redistributed in to OSPF, !--- OSPF uses 20 as the default metric if !--- the metric-type keyword is not mentioned !--- and the routes are redistributed as External Type 2(E2) routes.

2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

O       2.2.2.2 [110/65] via 172.16.64.1, 06:36:58, Serial0/0

3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

O E2    3.3.3.3 [110/20] via 172.16.64.1, 00:00:02, Serial0/0

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

O E2    172.16.8.0/21 [110/20] via 172.16.64.1, 00:00:02, Serial0/0

!--- On specifying the keyword subnets, !--- the routes are reflected along with the subnets.

!--- Only the classful routes are shown without actual subnets.

Verificar a Redistribuição de rotas EIGRP no OSPF

Quando as rotas EIGRP são redistribuídas no OSPF com o comando redistribute eigrp < process id >, as rotas são redistribuídas como rotas E2 com a métrica padrão de 20 quando nenhuma palavra-chave metric-type é especificada.

show ip route ospf

Quando o EIGRP é redistribuído com o comando redistribute eigrp 100 no roteador R2: No roteador R3
R3#show ip route ospf

O E2 1.0.0.0/8 [110/20] via 172.16.64.1, 00:00:09, Serial0/0

2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

O       2.2.2.2 [110/65] via 172.16.64.1, 07:03:16, Serial0/0

O E2 3.0.0.0/8 [110/20] via 172.16.64.1, 00:00:09, Serial0/0

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

O E2    172.16.0.0/16 [110/20] via 172.16.64.1, 00:00:09, Serial0/0

!--- Only classful networks are redistributed by default.

Quando você especifica a palavra-chave de sub-rede no comando redistribute eigrp 100 subnets no roteador R2: No roteador R3
R3#sh ip route ospf

O E2 1.0.0.0/8 [110/20] via 172.16.64.1, 00:06:19, Serial0/0

2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

O       2.2.2.2 [110/65] via 172.16.64.1, 07:09:26, Serial0/0

O E2 3.0.0.0/8 [110/20] via 172.16.64.1, 00:06:19, Serial0/0

20.0.0.0/28 is subnetted, 1 subnets

O E2    20.20.20.16 [110/20] via 172.16.64.1, 00:00:06, Serial0/0

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

O E2    172.16.0.0/16 [110/20] via 172.16.64.1, 00:06:19, Serial0/0

10.0.0.0/28 is subnetted, 1 subnets

O E2    10.10.10.0 [110/20] via 172.16.64.1, 00:00:06, Serial0/0

30.0.0.0/28 is subnetted, 1 subnets

O E2    30.30.30.16 [110/20] via 172.16.64.1, 00:00:06, Serial0/0

!--- On specifying the keyword subnets, !--- the subnetted routes are reflected along !--- with their subnet mask.

Informações Relacionadas

- Redistribuindo redes conectadas no OSPF

- Redistribuição de Routing Protocols

- Página de suporte de OSPF

- Página de suporte de EIGRP

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems