Contents

Introduction

Prerequisites

Componentes Utilizados

Diagrama de Rede

Configuração de alto nível

Configuração

Verificar

Troubleshoot

Introduction

Este documento descreve como implantar a sobreposição IPv6 de LAN extensível virtual (VXLAN) de VPN Ethernet L2 (EVPN) no Nexus 9000.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Protocolo BGP

- Abra o protocolo OSPF

- EVPN

- IPV6

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco N9K-C93180YC-FX que executa a Versão 9.3.(9)

- Cisco N9K-C93216TC-FX2 que executa a versão 9.3(7)

- Cisco Aggregation Service Router (ASR) com host final habilitado para IPv4 e IPv6

- Cisco N9K-C93180YC-EX que executa a Versão 9.3(8)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Diagrama de Rede

Configuração de alto nível

1. Instalar recursos

2. Configurar o endereço IP - Subjacente

3. Configurar IGP - OSPF

4. Configurar MP - BGP

5. Configurar a sobreposição de VLAN e EVPN

6. Configurar o e-BGP entre hosts e LEAFs

Configuração

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Troubleshoot

Esta seção fornece informações que podem ser usadas para o troubleshooting da sua configuração.

Use estes comandos para solucionar problemas de configuração:

#show bgp l2vpn evpn

#show nve peer

#show nve vni

# show ip arp <> >> On host side