Contents

Introduction

Componentes Utilizados

Restrições para interfaces de domínio de bridge

Etapas do resumo

Etapas detalhadas

Diagrama de Rede

Configurações

Atribuindo um endereço MAC

Verificando a configuração da interface do domínio da bridge

ETAPAS DETALHADAS

Assistência técnica

Introduction

Um domínio de bridge deve incluir um conjunto de interfaces lógicas que participam do aprendizado e do encaminhamento de Camada 2. Você também pode configurar um identificador de VLAN e uma interface de roteamento para que o domínio de bridge também suporte o roteamento IP de Camada 3.

Os Cisco ISR 4000 Series Integrated Services Routers suportam o recurso de interface de domínio de bridge (BDI) para empacotar segmentos Ethernet da camada 2 em IP da camada 3.

A interface de domínio de bridge suporta os seguintes recursos:

- terminação de IP

- terminação de VPN de camada 3

- Address Resolution Protocol (ARP), G-ARP e manuseio P-ARP

- atribuição de endereço MAC

Antes de configurar uma interface de domínio de bridge, você deve entender os seguintes conceitos:

- Visão geral do circuito virtual Ethernet

- Encapsulamento de interface de domínio de bridge

- Atribuindo um endereço MAC

- Suporte para protocolos IP

- Suporte para encaminhamento de IP

- Encaminhamento de pacotes

- Estatísticas da Interface do Domínio da Bridge

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no roteador ISR 4000

Restrições para interfaces de domínio de bridge

A seguir estão as restrições referentes às interfaces de domínio de bridge:

Apenas 4096 interfaces de domínio de bridge são suportadas por sistema.

Para uma interface de domínio de bridge, o tamanho máximo da unidade de transmissão (MTU) pode ser configurado entre 1.500 e 9.216 bytes.

As interfaces de domínio de bridge suportam somente os seguintes recursos:

- Multicast IPv4

- Marcação e vigilância de QOS. A modelagem e o enfileiramento não são suportados

- VRF IPv4

- Encaminhamento unicast IPv6

- Roteamento dinâmico como BGP, OSPF, EIGRP, RIP, ISIS e STATIC

- Hot Standby Router Protocol (HSRP) a partir do IOS XE 3.8.0.

- Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) a partir do IOS XE 3.8.0.

- As interfaces de domínio de bridge não suportam os seguintes recursos:

- PPP sobre Ethernet (PPPoE)

- Protocolo Bidirectional Forwarding Detection (BFD)

- Netflow

- qos

- Reconhecimento de aplicativos baseado em rede (NBAR) ou código de vídeo avançado (AVC)

- O TE MPLS embutido sobre a interface BDI não é suportado e Blackholed.

Etapas do resumo

1. enable

2. configure terminal

3. interface BDI número da interface

4. encapsulation dot1q <first-tag> [second-dot1q <second-tag>]

5. Escolha fazer entre o seguinte:

- ip address ip-address mask

- endereço ipv6 { X:X:X:X::X link-local | X:X:X:X::X / prefixo [ anycast | eui-64 ] | autoconfig [ padrão ]}

6. mac-address { mac-address }

7. no shut

8. interface GigabitEthernet número de interface

9. no ip address

10. service instance [number] ethernet

11. encapsulation dot1q <first-tag>

12. bridge-domain <number>

Etapas detalhadas

Comando ou ação

Propósito

Passo 1

configure terminal

Router# configure terminal

Entra no modo de configuração global.

Passo 2

interface BDI {interface number}

Router(config-if)# interface BDI3

Especifica uma interface de domínio de bridge em um Cisco ISR 4000 Series Integrated Services Router.

Etapa 3

encapsulation encapsulation dot1q [second-dot1q ]

Router(config-if)# encapsulation dot1Q 1 second-dot1q 2

Define o tipo de encapsulamento.

O exemplo mostra como definir dot1q como o tipo de encapsulamento.

Passo 4

Escolha fazer entre o seguinte:

ip address ip-address mask

ipv6 address {X:X:X:X::X link-local | X:X:X:X::X/prefix [ anycast | eui-64 ] | autoconfig [ default ]}

Router(config-if)# ip address 100.1.1.1 255.255.255.0

Router(config-if)# ipv6 address AB01:CD1:123:C::/64 eui-64

Especifica o endereço IPv4 ou IPv6 para a interface de domínio da bridge.

Etapa 6

match security-group destination tag sgt-number

Router(config-route-map)# match security-group destination tag 150

Configura o valor da tag de segurança de destino do grupo de segurança.

Etapa 6

mac address {mac-address}

Router(config-if)# mac-address 1.1.1

Especifica o endereço MAC para a interface de domínio da bridge.

Etapa 7

no shut

Router(config-if)# no shut

Ativa a interface de domínio de bridge.

Passo 8

shut

Router(config-if)# shut

Desativa a interface de domínio de bridge no Cisco ISR 4000 Series Integrated Services Router.

Diagrama de Rede

Configurações

ISR 4000-1

ISR 4000-2

interface BDI1

mac-address 0001.0001.0001

endereço ip 100.1.1.1 255.255.255.0

encapsulation dot1Q 100

fim

!

interface GigabitEthernet0/0/1

no ip address

autonegociação

service instance 100 ethernet

encapsulation dot1q 100

bridge-domain 1

no shut

!

interface BDI1

mac-address 0002.0002.0002

endereço ip 100.1.1.2 255.255.255.0

encapsulation dot1Q 100

fim

!

interface GigabitEthernet0/0/0

no ip address

autonegociação

service instance 100 ethernet

encapsulation dot1q 100

bridge-domain 1

no shut

!

Atribuindo um endereço MAC

Todas as interfaces de domínio de bridge no chassi do Cisco ISR 4000 compartilham um endereço MAC comum. A primeira interface de domínio de bridge em um domínio de bridge recebe um endereço MAC. Em seguida, o mesmo endereço MAC é atribuído a todas as interfaces de domínio de bridge criadas nesse domínio de bridge.

Verificando a configuração da interface do domínio da bridge

ETAPAS DETALHADAS

Etapa 1 show interfaces bdi

Exibe o resumo da configuração do BDI correspondente.

Router#showlik interfaces bdi 1

BDI1 está ativo, protocolo de linha está ativo

O hardware é BDI, o endereço é 0001.0001.0001 (bia 00c8.8bee.5993)

O endereço de Internet é 100.1.1.1/24

MTU de 1500 bytes, BW 1000000 Kbit/s, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulamento 802.1Q VLAN, Vlan ID 100, loopback não definido

Keepalive não suportado

Tipo ARP: ARPA, Tempo limite ARP 04:00:00

Última entrada 00:06:07, saída 00:00:50, saída nunca travar

A última limpeza de contadores "show interface" nunca

Fila de entrada: 0/375/0/0 (tamanho/máx./gotas/descargas); Total de quedas de saída: 0

Estratégia de enfileiramento: fifo

Fila de saída: 0/40 (tamanho/máximo)

Taxa de entrada em 5 minutos 0 bits/s, 0 pacote/s

Taxa de saída de 5 minutos 0 bits/s, 0 pacotes/s

30 pacotes de entrada, 3366 bytes, 0 sem buffer

0 broadcasts recebidos (0 multicasts IP)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 erros de entrada, 0 CRC, 0 quadro, 0 overrun, 0 ignorado

saída de 87 pacotes, 22568 bytes, 0 perdas por ausência de execução

0 erros de saída, 0 reinicializações de interface

0 descartes de protocolo desconhecidos

0 falhas de buffer de saída, 0 buffers de saída trocados

Passo 2 show platform software interface fp ative name

Exibe a configuração da interface de domínio de bridge em um processador de encaminhamento.

Router# show platform software interface fp ative name bdi 1

Nome: BDI1, ID: 8, ID do QFP: 9, Agendas: 4096

Digite: BDI, Estado: habilitado, ID SNMP: 4, MTU: 1500

Endereço IP: 100.1.1.1

Endereço IPV6: ::

Flags: ipv4

Sinalizadores ICMP: inalcançáveis, sem redirecionamento, sem resposta-info-resposta, sem resposta-máscara

Sinalizadores ICMP6: inalcançáveis, sem redirecionamentos

SMI ativado em protocolo(s): DESCONHECIDO

Usuário autenticado:

ID de linkdown FRR: 65535

ID do domínio da bridge: 1

SINALIZADOR BDI: 0

Nome da vNet: , marca vNet: 0, vNet com informações adicionais: 0

Sujo: desconhecido

Verificação de integridade da dependência de AOM: APROVADO       //significa que a programação de hardware BDI está correta.

ID do objeto AOM: 109

Etapa 3 show platform hardware qfp ative interface if-name

Exibe a configuração da interface do domínio da bridge em um caminho de dados.

Router#show platform hardware qfp ative interface if-name BDI1

Informações gerais da interface

Nome da interface: BDI1

Estado da interface: VÁLIDO

Identificador da interface da plataforma: 8

Identificador da interface QFP: 9

UID Rx: 32761

UID Tx: 32759

Canal: 0

Relacionamentos de interface

Informações de configuração da interface BGPPA/QPPB

Ingresso: BGPPA/QPPB não configurado. flags: 0000

Saída: BGPPA não configurado. flags: 0000

ipv4_input habilitado.

ipv4_output habilitado.

layer2_input ativado.

layer2_output enabled.

ess_ac_input habilitado.

Recursos vinculados à interface:

2 estado GIC FIA

65 PUNT INJECT DB

69 cpp_l2bd_svr

41 icmp_svr

43 ipfrag_svr

44 ipreass_svr

Protocolo 0 - ipv4_input

Identificador FIA - CP:0x56432e2146c0 DP:0xead8fc80

IPV4_INPUT_DST_LOOKUP_ISSUE (M)

IPV4_INPUT_ARL_SANITY (M)

IPV4_INPUT_DST_LOOKUP_CONSUME (M)

IPV4_INPUT_FOR_US_MARTIAN (M)

IPV4_INPUT_LOOKUP_PROCESS (M)

IPV4_INPUT_IPOPTIONS_PROCESS (M)

IPV4_INPUT_GOTO_OUTPUT_FEATURE (M)

Protocolo 1 - ipv4_output

Identificador FIA - CP:0x56432e213fb8 DP:0xead9d100

IPV4_VFR_REFRAG (M)

IPV4_OUTPUT_L2_REWRITE (M)

IPV4_OUTPUT_FRAG (M)

BDI_VLAN_TAG_ATTACH

BDI_LAYER2_LOOKUP_GOTO

CAMADA2_BRIDGE

BDI_OUTPUT_GOTO_OUTPUT_FEATURE

IPV4_OUTPUT_DROP_POLICY (M)

DEF_IF_DROP_FIA (M)

Protocolo 8 - camada 2_input

Identificador FIA - CP:0x56432e214d80 DP:0xead83080

LAYER2_INPUT_SIA (M)

LAYER2_INPUT_LOOKUP_PROCESS (M)

LAYER2_INPUT_GOTO_OUTPUT_FEATURE (M)

Protocolo 9 - camada 2_output

Identificador FIA - CP:0x56432e214000 DP:0xead9c880

BDI_VLAN_TAG_ATTACH

BDI_LAYER2_LOOKUP_GOTO

CAMADA2_BRIDGE

BDI_OUTPUT_GOTO_OUTPUT_FEATURE

LAYER2_OUTPUT_DROP_POLICY (M)

DEF_IF_DROP_FIA (M)

Protocolo 14 - ess_ac_input

Identificador FIA - CP:0x56432e2140d8 DP:0xead9af00

PPPOE_GET_SESSION

ESS_ENTER_SWITCHING

PPPOE_HANDLE_UNCLASSIFIED_SESSION

DEF_IF_DROP_FIA (M)

Etapa 4 debug platform hardware qfp feature

Router# debug platform hardware qfp ative feature l2bd client all

A depuração do cliente L2BD CPP selecionada está ativada.

Etapa 5 - módulo do gerenciador de encaminhamento do processo de tempo de execução de rastreamento da plataforma

Ativa as mensagens de rastreamento do processador de rota do Gerenciador de encaminhamento e do processador de serviço incorporado para o processo do Gerenciador de encaminhamento.

Router(config)# platform trace runtime slot F0 bay 0 process forwarding-manager module interfaces level info

Etapa 6 plataforma trace boottime processo forwarding-manager module interfaces

Ativa as mensagens de rastreamento do processador de rota do Gerenciador de encaminhamento e do processador de serviço incorporado para o processo do Gerenciador de encaminhamento do processador de rota durante a inicialização.

Router(config)# platform trace boottime slot R0 bay 1 process forwarding-manager forwarding-manager level max

Assistência técnica

Descrição

Link

O site de suporte e documentação da Cisco fornece recursos on-line para fazer o download de documentação, software e ferramentas. Use esses recursos para instalar e configurar o software e para solucionar problemas técnicos com produtos e tecnologias da Cisco. O acesso à maioria das ferramentas no site de suporte e documentação da Cisco exige uma ID de usuário e senha do Cisco.com.

http://www.cisco.com/cisco