Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Áreas IS-IS

Roteador IS-IS nível 1 (L1)

Roteador IS-IS nível 1-2 (L1/L2)

Roteador IS-IS nível 2 (L2)

Estados de adjacência IS-IS

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

Verificar

Adjacência entre R1 e R2

Captura do pacote

Captura de pacotes Hello IS-IS enviada de R2 para R1

Captura de Hello IS-IS enviada de R1 para R2

Preenchimento

Temporizador de espera

Adjacência entre R2 e R4

Capturas de pacotes

Captura de pacotes Hello L2 de R4 para R2

Captura de pacotes Hello L1 de R4 para R2

Captura de pacotes Hello L1 de R2 para R4

Adjacência entre R4 e R5

Adjacência entre R5 e R7

Prefixos nos roteadores L1.

Prefixos nos roteadores L1/L2

Prefixos nos roteadores L2

Troubleshoot

Introduction

Este documento descreve os tipos de área e a adjacência do protocolo Intermediate-System to Intermediate-System (IS-IS).

Prerequisites

Requirements

- Compreensão básica de Sistema Intermediário para Sistema Intermediário (IS-IS)

- Conhecimento básico do protocolo OSPF (Open Shortest Path First)

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

O protocolo IS-IS é amplamente usado como Interior Gateway Protocol (IGP) no ambiente Internet Service Provider (ISP). O escopo deste documento é fornecer informações sobre tipos de área IS-IS, configuração e solução de problemas. Ele mostra um exemplo de cenário de rede e sua configuração, algumas depurações, capturas e saídas para melhor compreensão.

Neste documento, IS-IS significa "IS-IS integrado".  O IS-IS integrado é implantado, o que significa que o IS-IS está roteando o Internet Protocol (IP) .

O verdadeiro poder do IS-IS está no uso de TLVs (Type-Length-Value), o que torna o IS-IS um protocolo altamente extensível.

À medida que novos recursos chegam, eles podem ser adicionados ao protocolo com TLVs.

Áreas IS-IS

No protocolo OSPF, qualquer uma das interfaces do roteador pode ser atribuída a uma área específica. No entanto, o conceito de área em IS-IS é diferente. Nesse caso, em geral, cada roteador pertence a uma área.

Essa ideia deriva da criação inicial do IS-IS para rotear o Protocolo de Rede Sem Conexão (CLNP - Connectionless Network Protocol) onde o endereço pertence a um dispositivo (Roteador), enquanto no Protocolo de Internet (IP - Internet Protocol), o endereço pertence à interface específica.

O protocolo IS-IS tem dois níveis ou hierarquias, nível 1 e nível 2.

O nível 1 corresponde ao roteamento dentro da área do OSPF, enquanto que o nível 2 corresponde ao roteamento da área 0 do backbone do OSPF.

As áreas de nível 2 incluem todas as áreas na área de backbone.

Cada roteador Cisco vem por padrão como um roteador de Nível 1-2 (L1/L2).

Um roteador de nível 1 pode ficar adjacente ao roteador de nível 1 e de nível 1-2 (L1/L2).

Um roteador de nível 2 pode ficar adjacente ao roteador de nível 2 ou de nível 1-2 (L1/L2).

Não há adjacência entre o roteador somente L1 e somente L2.

Roteador IS-IS nível 1 (L1)

Um roteador IS-IS nível 1 tem as informações do link state de sua própria área para toda a topologia intra-área. Para rotear pacotes para outras áreas, ele usa o roteador com capacidade de Nível 2 (L1/L2) mais próximo.

A área de nível 1 se comporta praticamente como uma área totalmente stubby do OSPF. L1 é o único roteador a enviar L1 Hellos.

Roteador IS-IS nível 1-2 (L1/L2)

Um roteador IS-IS L1/L2 mantém duas informações do banco de dados de link state.

Uma é para o Nível 1 e a outra para o Nível 2.

Dois cálculos distintos de SPF (Shortest Path First) são executados; um no banco de dados de estado do link de Nível 1 e outro no banco de dados de estado do link de Nível 2.

O roteador IS-IS nível 1-2 se comporta de forma muito parecida com o Area Border Router (ABR) do OSPF. O roteador L1/L2 envia Hellos L1 e L2.

Por padrão, o roteador L1/L2 permite a passagem unidirecional de prefixos da Área L1 para a Área L2, mas não ao contrário.

No entanto, se for necessário mover prefixos da área L2 para a área L1, um comando redistribute na configuração IS-IS será necessário.

Roteador IS-IS nível 2 (L2)

Um roteador IS-IS nível 2 tem as informações de link state do roteamento intra-área e interárea.

O roteador L2 envia somente Hellos L2. A área IS-IS nível 2 pode ser comparada à área 0 do backbone do OSPF.

Tabela de adjacências IS-IS

Tipo de roteador

L1

L1/L2

L2

L1

Adjacência L1, se a ID da área for correspondente, caso contrário, nenhuma adjacência

Adjacência L1, se a ID da área for correspondente, caso contrário, nenhuma adjacência

Nenhuma adjacência

L1/L2

Adjacência L1, se a ID da área for correspondente, caso contrário, nenhuma adjacência

Adjacência L1 e L2, se a ID da área for correspondente, caso contrário, somente adjacência L2

Adjacência L2, independentemente da ID da área

L2

Nenhuma adjacência

Adjacência L2, independentemente da ID da área

Adjacência L2, independentemente da ID da área

MTU

Se um roteador IS-IS receber um pacote Hello ISIS com MTU mais alta do que pode tolerar (na interface), o Hello será descartado, portanto, a adjacência não se tornará operante. A melhor prática indica que a MTU deve ser a mesma em ambas as extremidades.

Tipo de circuito

Esse atributo é configurado na interface e define que tipo de saudações, ou seja, L1 ou L2 são enviadas em uma interface específica.

Um roteador L1/L2 pode enviar de forma seletiva Hellos somente L1 em uma interface e Hellos somente L2 em outra.

Se o roteador L1/L2 tentar fazer peer com um roteador apenas L1 e a interface L1/L2 estiver configurada com "isis circuit-type level-2", ele enviará apenas hellos L2 para a interface e a adjacência com o roteador L1 não será ativada.

Os roteadores devem enviar saudações de tipo compatível.

Autenticação

O IS-IS pode autenticar separadamente saudações e LSP (Link State Protocol Data Units).Se as saudações forem autenticadas corretamente e a autenticação LSP falhar , a adjacência será ativada, mas as atualizações não serão trocadas.

A autenticação, se configurada para saudações IS-IS ou PDUs (Protocol Data Unit), deve corresponder em ambas as extremidades.

TLV de recursos

Se um roteador IS-IS não oferecer suporte ao TLV de recursos do outro roteador IS-IS, ele ignorará o TLV silenciosamente.

No entanto, há eventos devido à incompatibilidade de recursos quando um roteador atinge o estado INIT, enquanto o outro descarta os pacotes e não forma adjacência.

Como recomendação geral, o TLV de capacidade deve corresponder para a formação de adjacências bem-sucedida. A discussão dos detalhes do TLV de capacidade está além do escopo deste documento.

Tipo de rede

Há dois tipos de rede em IS-IS: Broadcast e Point-to-Point. Transmissão é o tipo de rede padrão.

Se uma extremidade for configurada com "isis network point-to-point" e a outra extremidade for o tipo de rede padrão, as saudações serão descartadas e a adjacência não será ativada.

O tipo de rede deve corresponder em ambas as extremidades.

Hellos

Os temporizadores de Hello não precisam ser correspondentes para que a adjacência se torne operante.

Estados de adjacência IS-IS

Há apenas três estados de adjacência no IS-IS.

Abaixo: Este é o estado inicial. Significa que o vizinho não recebeu Hellos.

Inicialização: esse estado significa que o roteador local recebeu saudações com êxito do roteador vizinho, no entanto, não há certeza de que o roteador vizinho também tenha recebido saudações locais com êxito.

Ativo: agora, é confirmado que o roteador vizinho recebe mensagens hello do roteador local.

Configurar

Diagrama de Rede

As sub-redes são do tipo 192.168.X.0, em que X é mostrado entre as interfaces no diagrama.

Os loopbacks são do tipo 192.168.YY.YY, em que Y é 1 quando o roteador é R1. Portanto, para o IP de loopback de R1, é 192.168.11.11.

L1, L1/L2 e L2 são roteadores nível 1, nível 1-2 e nível 2, respectivamente.

Configurações

O protocolo IS-IS exige a configuração no nível da interface e no nível global.

R1

!

interface Loopback1

ip address 192.168.11.11 255.255.255.255

ip router isis 1

!

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

ip router isis 1

interface FastEthernet1/0

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

ip router isis 1

!

router isis 1

net 49.0000.0000.0001.00

is-type level-1

!

R2

!

interface Loopback1

ip address 192.168.22.22 255.255.255.255

ip router isis 1

!

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

ip router isis 1

interface FastEthernet1/0

ip address 192.168.3.2 255.255.255.0

ip router isis 1

!

router isis 1

net 49.0000.0000.0002.00

is-type level-1

!

R3

!

interface Loopback1

ip address 192.168.33.33 255.255.255.255

ip router isis 1

!

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.2.3 255.255.255.0

ip router isis 1

interface FastEthernet1/0

ip address 192.168.4.3 255.255.255.0

ip router isis 1

!

router isis 1

net 49.0000.0000.0003.00

is-type level-1

!

R4

!

interface Loopback1

ip address 192.168.44.44  255.255.255.255

ip router isis 1

!

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.3.4 255.255.255.0

ip router isis 1

!

interface FastEthernet1/0

ip address 192.168.4.4 255.255.255.0

ip router isis 1

!

interface FastEthernet1/1

ip address 192.168.5.4 255.255.255.0

ip router isis 1

!

interface FastEthernet2/0

ip address 192.168.6.4 255.255.255.0

ip router isis 1

!

router isis 1

net 49.0000.0000.0004.00

!

R5

!

interface Loopback1

ip address 192.168.55.55 255.255.255.255

ip router isis 1

!

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.5.5 255.255.255.0

ip router isis 1

!

interface FastEthernet1/0

ip address 192.168.7.5 255.255.255.0

ip router isis 1

!

router isis 1

net 50.0000.0000.0005.00

is-type level-2-only

!

R6

!

interface Loopback1

ip address 192.168.66.66 255.255.255.255

ip router isis 1

!

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.6.6 255.255.255.0

ip router isis 1

!

interface FastEthernet1/0

ip address 192.168.8.6 255.255.255.0

ip router isis 1

!

router isis 1

net 50.0000.0000.0006.00

is-type level-2-only

!

R7

!

interface Loopback1

ip address 192.168.77.77 255.255.255.255

ip router isis 1

!

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.7.7 255.255.255.0

ip router isis 1

!

interface FastEthernet1/0

ip address 192.168.8.7 255.255.255.0

ip router isis 1

!

router isis 1

net 50.0000.0000.0007.00

is-type level-2-only

!

Verificar

Adjacência entre R1 e R2

A ID da área é a mesma em R1 e R2. Ambos são roteadores nível 1.  Existe uma adjacência L1 entre eles.

R1#show isis neighbors

Tag 1:

System Id      Type Interface   IP Address      State Holdtime Circuit Id

R2                     L1    Fa0/0        192.168.1.2      UP       7                   R2.01

Como R1 e R2 são ambos Roteadores L1 e pertencem à mesma área, somente as saudações IS-IS do tipo L1 são originadas no segmento de LAN entre R1 e R2.

R1#debug isis adj-packets fastEthernet 0/0

*Nov 25 19:25:53.995: ISIS-Adj: Sending L1 LAN IIH on FastEthernet0/0, length 1497

*Nov 25 19:25:54.071: ISIS-Adj: Rec L1 IIH from ca02.1c80.0000 (FastEthernet0/0), cir type L1, cir id 0000.0000.0002.01, length 1497

-- The highlighted portion shows the Mac Address and the circuit id of R2, it also shows that L1 IS-IS hello packet was received from R2 --

*Nov 25 19:25:54.075: ISIS-Adj: New adjacency, level 1 for ca02.1c80.0000

-- The above line shows that R1 has discovered a new neighbour capable of L1 adjacency, having the mac address ca02.1c80.0000 R2 --

*Nov 25 19:25:54.991: ISIS-Adj: Sending L1 LAN IIH on FastEthernet0/0, length 1497

*Nov 25 19:25:55.047: ISIS-Adj: Rec L1 IIH from ca02.1c80.0000 (FastEthernet0/0), cir type L1, cir id 0000.0000.0002.01, length 1497

*Nov 25 19:25:55.051: ISIS-Adj: L1 adj count 1

*Nov 25 19:25:55.055: ISIS-Adj: L1 adjacency state goes to Up

-- Once both the routers mutually agree on interface settings and other global parameters (e.g. authentication, circuit-type, mtu etc.) the L1 adjacency finally comes up --

Captura do pacote

Captura de pacotes Hello IS-IS enviada de R2 para R1

ISIS HELLO

.... ..01 = Circuit type: Level 1 only (0x01) >>>            Circuit type is Level 1

0000 00.. = Reserved: 0x00

SystemID {Sender of PDU}: 0000.0000.0002     >>>            Identification of R2

Holding timer: 10                             >>>            Hold timer for hellos

PDU length: 1497                              >>>            Entire PDU in bytes

.100 0000 = Priority: 64                      >>>            Default Priority for DR election

0... .... = Reserved: 0

SystemID {Designated IS}: 0000.0000.0002.01   >>>            SystemID + Pseudonode ID

Protocols Supported (1)

NLPID(s): IP (0xcc)                       >>>            IS-IS is routing IP

Area address(es) (2)

Area address (1): 49                      >>>            Area id of R2

IP Interface address(es) (4)

IPv4 interface address: 192.168.1.2 (192.168.1.2) >>>    IP of R2’s fa0/0

Restart Signaling (3)

Restart Signaling Flags: 0x00

.... .0.. = Suppress Adjacency: False

.... ..0. = Restart Acknowledgment: False

.... ...0 = Restart Request: False

IS Neighbor(s) (6)

IS Neighbor: ca:01:1d:a4:00:00 (ca:01:1d:a4:00:00) >>>   Mac of R2 ( fa0/0 )

Padding (255)

Padding (255)

Padding (255)

Padding (255)

Padding (255)

Padding (157)

Captura de Hello IS-IS enviada de R1 para R2

ISIS HELLO

.... ..01 = Circuit type: Level 1 only (0x01)  >>>           Circuit type is Level 1

0000 00.. = Reserved: 0x00

SystemID {Sender of PDU}: 0000.0000.0001       >>>           Identification of R1

Holding timer: 30                              >>>           Hold time for hellos

PDU length: 1497                               >>>           Entire PDU in bytes

.100 0000 = Priority: 64                       >>>           Default Priority for DR election

0... .... = Reserved: 0

SystemID {Designated IS}: 0000.0000.0001.01    >>>           SystemID + Pseudonode Id

Protocols Supported (1)

NLPID(s): IP (0xcc)                        >>>           IS-IS is routing IP

Area address(es) (2)

Area address (1): 49                       >>>           Area id of R1

IP Interface address(es) (4)

IPv4 interface address: 192.168.1.1 (192.168.1.1) >>>    IP of R1 fa0/0  interface

Restart Signaling (3)

Restart Signaling Flags: 0x00

.... .0.. = Suppress Adjacency: False

.... ..0. = Restart Acknowledgment: False

.... ...0 = Restart Request: False

IS Neighbor(s) (6)

IS Neighbor: ca:02:1c:80:00:00 (ca:02:1c:80:00:00)>>>    Mac of R1 fa0/0 interface

Padding (255)

Padding (255)

Padding (255)

Padding (255)

Padding (255)

Padding (157)

Preenchimento

O Cisco IOS® implementa um mecanismo para detectar o MTU na interface antes que a adjacência seja estabelecida.

Depois que a adjacência é estabelecida, os descartes de pacotes não ocorrem devido aos problemas de MTU e, portanto, evita que o banco de dados seja corrompido.

Preencher uma saudação IS-IS aumenta seu tamanho até o MTU da interface e é observado se a outra extremidade é capaz de aceitar o pacote de saudação com esse MTU.

Se na outra extremidade, a MTU mais baixa sai, essa extremidade descarta as saudações e, portanto, a adjacência não surge.

Temporizador de espera

Em IS-IS, o DR no segmento de LAN de broadcast sempre envia as saudações um terço do tempo de saudação normal, ou seja, 10 segundos.

Da perspectiva do DR, o tempo de Hello é de 3,33 segundos e o tempo de espera é de 10 segundos. No exemplo de captura anterior, R2 é o DR. Isso também pode ser verificado na saída abaixo.

R2#sh clns interface fastEthernet 0/0

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up

Checksums enabled, MTU 1497, Encapsulation SAP

ERPDUs enabled, min. interval 10 msec.

CLNS fast switching enabled

CLNS SSE switching disabled

DEC compatibility mode OFF for this interface

Next ESH/ISH in 31 seconds

Routing Protocol: IS-IS

Circuit Type: level-1-2

Interface number 0x1, local circuit ID 0x1

Level-1 Metric: 10, Priority: 64, Circuit ID: R2.01

DR ID: R2.01

Level-1 IPv6 Metric: 10

Number of active level-1 adjacencies: 1

Next IS-IS LAN Level-1 Hello in 1 seconds

Adjacência entre R2 e R4

A ID da área é a mesma entre R2 e R4. R2 é nível 1 e R4 é nível 1-2.

Como R4 é um roteador L1/L2, ele envia saudações de L1 e L2, como mencionado anteriormente.

R2 é o único roteador L1 e a ID de área é a mesma, portanto, forma-se a adjacência L1.

R2#show isis neighbors

Tag 1:

System Id Type Interface IP Address State Holdtime Circuit Id

R4 L1 Fa1/0 192.168.3.4 UP 8 R4.01

*Nov 26 03:56:25.299: ISIS-Adj: Sending L1 LAN IIH on FastEthernet1/0, length 1497

*Nov 26 03:56:25.355: ISIS-Adj: Rec L1 IIH from ca04.0cf4.0000 (FastEthernet1/0), cir type L1L2, cir id 0000.0000.0004.01, length 1497

*Nov 26 03:56:25.355: ISIS-Adj: New adjacency, level 1 for ca04.0cf4.0000

*Nov 26 03:56:26.299: ISIS-Adj: Sending L1 LAN IIH on FastEthernet1/0, length 1497

*Nov 26 03:56:26.339: ISIS-Adj: Rec L1 IIH from ca04.0cf4.0000 (FastEthernet1/0), cir type L1L2, cir id 0000.0000.0004.01, length 1497

*Nov 26 03:56:26.343: ISIS-Adj: L1 adj count 1

*Nov 26 03:56:26.343: ISIS-Adj: L1 adjacency state goes to Up

*Nov 26 03:56:26.347: ISIS-Adj: Run level-1 DR election for FastEthernet1/0

*Nov 26 03:56:26.351: ISIS-Adj: New level-1 DR 0000.0000.0004 on FastEthernet1/0

*Nov 26 03:56:26.467: ISIS-Adj: Rec L2 IIH from ca04.0cf4.0000 (FastEthernet1/0), cir type L1L2, cir id 0000.0000.0004.01, length 1497

*Nov 26 03:56:26.471: ISIS-Adj: is-type mismatch

-- The above line in output is due to the fact that R2 is L1 only and hence does not understand the L2 hellos from the L1/L2 Router R2 --

Capturas de pacotes

Captura de pacotes Hello L2 de R4 para R2

ISO 10589 ISIS InTRA Domain Routeing Information Exchange Protocol

Intra Domain Routing Protocol Discriminator: ISIS (0x83)

PDU Header Length: 27

Version: 1

System ID Length: 0

...1 0000 = PDU Type: L2 HELLO (16)

000. ... = Reserved: 0x00

Version2 (==1): 1

Reserved (==0): 0

Max.AREAs: (0==3): 0

ISIS HELLO

.... ..11 = Circuit type: Level 1 and 2 (0x03)

0000 00.. = Reserved: 0x00

SystemID {Sender of PDU}: 0000.0000.0004

Holding timer: 30

PDU length: 1497

.100 0000 = Priority: 64

0... .... = Reserved: 0

SystemID {Designated IS}: 0000.0000.0004.01

Protocols Supported (1)

NLPID(s): IP (0xcc)

Area address(es) (2)

Area address (1): 49

IP Interface address(es) (4)

IPv4 interface address: 192.168.3.4 (192.168.3.4)

Restart Signaling (3)

Restart Signaling Flags: 0x00

.... .0.. = Suppress Adjacency: False

.... ..0. = Restart Acknowledgment: False

.... ...0 = Restart Request: False

Padding (255)

Padding (255)

Padding (255)

Padding (255)

Padding (255)

Padding (165)

Captura de pacotes Hello L1 de R4 para R2

ISO 10589 ISIS InTRA Domain Routeing Information Exchange Protocol

Intra Domain Routing Protocol Discriminator: ISIS (0x83)

PDU Header Length: 27

Version: 1

System ID Length: 0

...0 1111 = PDU Type: L1 HELLO (15)

000. .... = Reserved: 0x00

Version2 (==1): 1

Reserved (==0): 0

Max.AREAs: (0==3): 0

ISIS HELLO

.... ..11 = Circuit type: Level 1 and 2 (0x03)

0000 00.. = Reserved: 0x00

SystemID {Sender of PDU}: 0000.0000.0004

Holding timer: 30

PDU length: 1497

.100 0000 = Priority: 64

0... .... = Reserved: 0

SystemID {Designated IS}: 0000.0000.0004.01

Protocols Supported (1)

NLPID(s): IP (0xcc)

Area address(es) (2)

Area address (1): 49

IP Interface address(es) (4)

IPv4 interface address: 192.168.3.4 (192.168.3.4)

Restart Signaling (3)

Restart Signaling Flags: 0x00

.... .0.. = Suppress Adjacency: False

.... ..0. = Restart Acknowledgment: False

.... ...0 = Restart Request: False

IS Neighbor(s) (6)

Padding (255)

Padding (255)

Padding (255)

Padding (255)

Padding (255)

Padding (157)

Captura de pacotes Hello L1 de R2 para R4

ISO 10589 ISIS InTRA Domain Routeing Information Exchange Protocol

Intra Domain Routing Protocol Discriminator: ISIS (0x83)

PDU Header Length: 27

Version: 1

System ID Length: 0

...0 1111 = PDU Type: L1 HELLO (15)

000. .... = Reserved: 0x00

Version2 (==1): 1

Reserved (==0): 0

Max.AREAs: (0==3): 0

ISIS HELLO

.... ..01 = Circuit type: Level 1 only (0x01)

0000 00.. = Reserved: 0x00

SystemID {Sender of PDU}: 0000.0000.0002

Holding timer: 30

PDU length: 1497

.100 0000 = Priority: 64

0... .... = Reserved: 0

SystemID {Designated IS}: 0000.0000.0002.02

Protocols Supported (1)

NLPID(s): IP (0xcc)

Area address(es) (2)

Area address (1): 49

IP Interface address(es) (4)

IPv4 interface address: 192.168.3.2 (192.168.3.2)

Restart Signaling (3)

Restart Signaling Flags: 0x00

.... .0.. = Suppress Adjacency: False

.... ..0. = Restart Acknowledgment: False

.... ...0 = Restart Request: False

IS Neighbor(s) (6)

Padding (255)

Padding (255)

Padding (255)

Padding (255)

Padding (255)

Padding (157)

Adjacência entre R4 e R5

A ID de área é diferente entre R4 e R5. R4 é nível 1-2 e R5 é nível 2. Formas de adjacência de L2.

R4#show isis neighbors

Tag 1:

System Id            Type Interface   IP Address         State   Holdtime   Circuit Id

R2                    L1   Fa0/0       192.168.3.2        UP      19           R4.01

R5                    L2   Fa1/1       192.168.5.5        UP       4           R5.01

Adjacência entre R5 e R7

A ID de área é a mesma entre R5 e R7. R5 é nível 2 e R7 é nível 2. Formas de adjacência de L2.

R5#show isis neighbors

Tag 1:

System Id            Type Interface   IP Address         State   Holdtime   Circuit Id

R4                    L2   Fa0/0       192.168.5.4        UP      29            R5.01

R7                    L2   Fa1/0       192.168.7.7        UP      4             R7.01

Prefixos nos roteadores L1.

Conforme mencionado anteriormente, o roteador L1 tem apenas o LSA intra-área e usa o roteador L1/L2 mais próximo para acessar outras partes da rede.

A Área L1 se comporta como uma área totalmente stubby do OSPF. Uma rota padrão gerada pelo roteador L1/L2 R4 é vista na tabela de roteamento. Com essa rota padrão, os destinos externos podem ser alcançados.

R1#sh ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP

+ - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 192.168.2.3 to network 0.0.0.0

i*L1  0.0.0.0/0 [115/20] via 192.168.2.3, 00:25:31, FastEthernet1/0

[115/20] via 192.168.1.2, 00:25:31, FastEthernet0/0

192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

L        192.168.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0

192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0

L        192.168.2.1/32 is directly connected, FastEthernet1/0

i L1  192.168.3.0/24 [115/20] via 192.168.1.2, 00:25:31, FastEthernet0/0

i L1  192.168.4.0/24 [115/20] via 192.168.2.3, 03:17:05, FastEthernet1/0

i L1  192.168.5.0/24 [115/30] via 192.168.2.3, 00:25:31, FastEthernet1/0

-----------Output Omitted -----------

Prefixos nos roteadores L1/L2

O roteador L1/L2 mantém dois bancos de dados de link state, um para a área L1 e outro para a área L2. Portanto, são necessários dois cálculos SPF diferentes.

O roteador L1/L2 envia a rota padrão na área L1 para que os roteadores L1 possam acessar as outras partes da rede. Aqui, as rotas L1 e L2 são observadas.

R4#sh ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP

+ - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

i L1  192.168.1.0/24 [115/20] via 192.168.3.2, 00:30:18, FastEthernet0/0

i L1  192.168.2.0/24 [115/20] via 192.168.4.3, 03:21:58, FastEthernet1/0

192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

L        192.168.3.4/32 is directly connected, FastEthernet0/0

192.168.4.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        192.168.4.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0

L        192.168.4.4/32 is directly connected, FastEthernet1/0

192.168.5.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        192.168.5.0/24 is directly connected, FastEthernet1/1

L        192.168.5.4/32 is directly connected, FastEthernet1/1

192.168.6.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        192.168.6.0/24 is directly connected, FastEthernet2/0

L        192.168.6.4/32 is directly connected, FastEthernet2/0

i L2  192.168.7.0/24 [115/20] via 192.168.5.5, 00:00:57, FastEthernet1/1

i L2  192.168.8.0/24 [115/20] via 192.168.6.6, 00:00:32, FastEthernet2/0

-----------Output Omitted -----------

Prefixos nos roteadores L2

Os roteadores L2 são como roteadores de backbone do OSPF. Todas as informações estão presentes nos roteadores L2. Os loopbacks da área L1 estão presentes como rotas L2 na tabela de roteamento do roteador L2.

R7#sh ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP

+ - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

i L2  192.168.1.0/24 [115/40] via 192.168.8.6, 00:31:54, FastEthernet1/0

[115/40] via 192.168.7.5, 00:31:54, FastEthernet0/0

i L2  192.168.2.0/24 [115/40] via 192.168.8.6, 03:23:23, FastEthernet1/0

[115/40] via 192.168.7.5, 03:23:23, FastEthernet0/0

i L2  192.168.3.0/24 [115/30] via 192.168.8.6, 03:23:23, FastEthernet1/0

[115/30] via 192.168.7.5, 03:23:23, FastEthernet0/0

i L2  192.168.4.0/24 [115/30] via 192.168.8.6, 03:23:23, FastEthernet1/0

[115/30] via 192.168.7.5, 03:23:23, FastEthernet0/0

i L2  192.168.5.0/24 [115/20] via 192.168.7.5, 00:02:35, FastEthernet0/0

i L2  192.168.6.0/24 [115/20] via 192.168.8.6, 00:02:10, FastEthernet1/0

192.168.7.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        192.168.7.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

L        192.168.7.7/32 is directly connected, FastEthernet0/0

192.168.8.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        192.168.8.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0

L        192.168.8.7/32 is directly connected, FastEthernet1/0

192.168.11.0/32 is subnetted, 1 subnets

i L2     192.168.11.11 [115/50] via 192.168.8.6, 03:23:23, FastEthernet1/0

[115/50] via 192.168.7.5, 03:23:23, FastEthernet0/0

192.168.22.0/32 is subnetted, 1 subnets

i L2     192.168.22.22 [115/40] via 192.168.8.6, 00:31:54, FastEthernet1/0

[115/40] via 192.168.7.5, 00:31:54, FastEthernet0/0

-----------Output Omitted -----------

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.