Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Diagrama de Rede

Configuração

R1

R2

R3

Método 1. Usar rota padrão e redistribuição

Verificar

Método 2. Usar endereço de resumo

Verificar

Troubleshoot

Introduction

Este documento descreve como configurar rotas padrão no EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol).

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento do EIGRP.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

Esses métodos estão disponíveis para anunciar a rota padrão no EIGRP, explicados neste artigo:

1. Usar rota padrão e redistribuição

2. Usar endereço de resumo

Diagrama de Rede

Configuração

Aqui os roteadores R1, R2 e R3 são configurados com EIGRP e nenhum EIGRP é executado entre R3 e R4.

R1

!

router eigrp 1

network 192.168.12.0

!

R1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C 192.168.12.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

D 192.168.23.0/24 [90/30720] via 192.168.12.2, 00:10:27, FastEthernet0/0

R2

!

router eigrp 1

network 192.168.12.0

network 192.168.23.0

!

R2#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C 192.168.12.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

C 192.168.23.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1

R3

!

router eigrp 1

network 192.168.23.0

!

R3#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP

a - application route

+ - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

D 192.168.12.0/24

[90/28416] via 192.168.23.2, 00:05:16, GigabitEthernet0/0/1

192.168.23.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C 192.168.23.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1

L 192.168.23.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1

192.168.34.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C 192.168.34.0/24 is directly connected, Serial0/2/0

L 192.168.34.3/32 is directly connected, Serial0/2/0

Método 1. Usar rota padrão e redistribuição

Este método descreve como anunciar a rota padrão no EIGRP com o uso da rota padrão estática:

R3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.34.4

R3#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP

a - application route

+ - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 192.168.34.4 to network 0.0.0.0

S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.34.4

D     192.168.12.0/24

[90/28416] via 192.168.23.2, 00:59:18, GigabitEthernet0/0/1

192.168.23.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        192.168.23.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1

L        192.168.23.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1

192.168.34.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        192.168.34.0/24 is directly connected, Serial0/2/0

L        192.168.34.3/32 is directly connected, Serial0/2/0

Note: Nessa situação, uma instrução de rede não pode ser usada dentro do EIGRP para anunciar 0.0.0.0 porque não está diretamente conectada.

A redistribuição da rota estática é feita em EIGRP, como mostrado aqui:

R3(config)#router eigrp 1

R3(config-router)#redistribute static metric 100000 1000 255 1 1500

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

R1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.12.2 to network 0.0.0.0

C    192.168.12.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

D    192.168.23.0/24 [90/30720] via 192.168.12.2, 00:14:01, FastEthernet0/0

D*EX 0.0.0.0/0 [170/286720] via 192.168.12.2, 00:00:39, FastEthernet0/0

R2#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.23.3 to network 0.0.0.0

C    192.168.12.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

C    192.168.23.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1

D*EX 0.0.0.0/0 [170/284160] via 192.168.23.3, 00:04:44, FastEthernet0/1

Método 2. Usar endereço de resumo

Esse método usa a regra de sumarização do EIGRP como mostrado na imagem.

!

R3(config)#interface gigabitEthernet 0/0/1

R3(config-if)#ip summary-address eigrp 1 0.0.0.0 0.0.0.0

!

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

R3#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP

a - application route

+ - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

D*    0.0.0.0/0 is a summary, 00:00:06, Null0

D     192.168.12.0/24

[90/28416] via 192.168.23.2, 00:15:54, GigabitEthernet0/0/1

192.168.23.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        192.168.23.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1

L        192.168.23.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1

192.168.34.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        192.168.34.0/24 is directly connected, Serial0/2/0

L        192.168.34.3/32 is directly connected, Serial0/2/0

A tabela de roteamento de R1 e R2 agora mostra uma rota padrão aprendida do EIGRP:

R1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.12.2 to network 0.0.0.0

C    192.168.12.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

D    192.168.23.0/24 [90/30720] via 192.168.12.2, 00:17:50, FastEthernet0/0

D*   0.0.0.0/0 [90/30976] via 192.168.12.2, 00:01:30, FastEthernet0/0

R2#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.23.3 to network 0.0.0.0

C    192.168.12.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

C    192.168.23.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1

D*   0.0.0.0/0 [90/28416] via 192.168.23.3, 00:03:50, FastEthernet0/1

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.