Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Configurar

Diagrama de Rede

Modo de configuração da família de endereços

Modo de configuração de interface da família de endereços

Modo de configuração da topologia da família de endereços

Comparação

Disponibilidade

Conversão Automática para EIGRP Nomeado

Verificar

Troubleshoot

Introduction

Este documento descreve o recurso do modo Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) e discute as diferenças entre os modos tradicional e nomeado com a ajuda de uma configuração relevante.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento básico sobre o IP Routing e o protocolo EIGRP.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Informações de Apoio

A maneira tradicional de configurar o EIGRP requer que vários parâmetros sejam configurados no modo de configuração de interface e EIGRP. Para configurar o IPV4 e o IPv6 do EIGRP, é necessário configurar instâncias EIGRP separadas. O EIGRP tradicional não suporta Roteamento e Encaminhamento Virtual (VRF - Virtual Routing and Forwarding) em implementações do EIGRP IPv6.

Com o EIGRP do modo Nomeado, tudo é configurado em um único local sob a configuração do EIGRP e não há restrições como mencionado anteriormente.

Configurar

Diagrama de Rede

Esta imagem é uma topologia de exemplo para o resto do documento.

Ao contrário do método tradicional, a instância do EIGRP não é criada nem iniciada quando configurada no roteador:

R1(config)#router eigrp TEST

A instância será criada quando address-family e autonomous system number forem configurados, por exemplo:

R1(config-router)#address-family ipv4 unicast autonomous-system 1

Com esse modo nomeado, apenas uma única instância do EIGRP precisa ser criada. Pode ser usado para todos os tipos de família de endereços. Ele também suporta vários VRFs limitados apenas por recursos de sistema disponíveis. Uma coisa a ser observada em relação ao modo nomeado é que a configuração da família de endereços não permite o roteamento IPv4 como uma configuração tradicional do EIGRP IPv4. É necessário 'no shut' para iniciar o processo:

router eigrp [virtual-instance-name | asystem]

[no] shutdown

O EIGRP nomeado tem três modos nos quais a maior parte da configuração é concluída. Estas são:

- modo de configuração da família de endereços - (config-router-af)#

- modo de configuração de interface da família de endereços - (config-router-af-interface)#

- modo de configuração de topologia da família de endereços - (config-router-af-topology)#

Modo de configuração da família de endereços

Você entra nesse modo com este comando:

R1(config-router)#address-family ipv4 unicast autonomous-system 1

R1(config-router-af)#?

Address Family configuration commands:

af-interface                    Enter Address Family interface configuration

default                         Set a command to its defaults

eigrp                           EIGRP Address Family specific commands

exit-address-family             Exit Address Family configuration mode

help                            Description of the interactive help system

maximum-prefix                  Maximum number of prefixes acceptable in aggregate

metric                          Modify metrics and parameters for advertisement

neighbor                        Specify an IPv4 neighbor router

network                         Enable routing on an IP network

no                              Negate a command or set its defaults

shutdown                        Shutdown address family

timers                          Adjust peering based timers

topology                        Topology configuration mode

Neste modo, esses parâmetros podem ser configurados: Redes, vizinho EIGRP e Router-id do EIGRP. Os outros dois modos de configuração do EIGRP nomeado são acessados desse modo.

Configuração tradicional

Interface GigabitEthernet 0/0

ip bandwidth-percent eigrp 1 75

ipv6 enable

ipv6 eigrp 1

ip bandwidth-percent eigrp 1 75

no shut

!

router eigrp 1

eigrp router-id 10.10.10.1

network 0.0.0.0 0.0.0.0

ipv6 router eigrp 1

eigrp router-id 10.10.10.1

no shut

Configuração nomeada

router eigrp TEST

!

address-family ipv4 unicast autonomous-system 1

!

network 0.0.0.0

eigrp router-id 10.10.10.1

no shutdown

exit-address-family

!

address-family ipv6 unicast autonomous-system 1

!

eigrp router-id 10.10.10.1

no shutdown

exit-address-family

Modo de configuração de interface da família de endereços

Esse modo usa todos os comandos específicos da interface configurados anteriormente em uma interface real (lógica ou física).  A autenticação do EIGRP, o split horizon e a configuração do summary-address são algumas das opções que agora estão configuradas aqui, em vez de na interface real:

R1(config-router-af)#af-interface g0/0

R1(config-router-af-interface)#?

Address Family Interfaces configuration commands:

authentication             authentication subcommands

bandwidth-percent          Set percentage of bandwidth percentage limit

bfd                        Enable Bidirectional Forwarding Detection

dampening-change           Percent interface metric must change to cause update

dampening-interval         Time in seconds to check interface metrics

default                    Set a command to its defaults

exit-af-interface          Exit from Address Family Interface configuration

hello-interval             Configures hello interval

hold-time                  Configures hold time

next-hop-self              Configures EIGRP next-hop-self

no                         Negate a command or set its defaults

passive-interface          Suppress address updates on an interface

shutdown                   Disable Address-Family on interface

split-horizon              Perform split horizon

summary-address            Perform address summarization

Note: Você pode usar o comando af-interface default para aplicar a configuração a todas as interfaces de uma só vez.

Modo de configuração da topologia da família de endereços

Esse modo fornece várias opções de configuração que operam na tabela de topologia EIGRP. Coisas como redistribuição, distância, lista de deslocamento, variação e assim por diante podem ser configuradas nesse modo. Você pode entrar nesse modo a partir do modo de configuração address-family.

R1(config-router-af)#topology base

R1(config-router-af-topology)#?

Address Family Topology configuration commands:

auto-summary         Enable automatic network number summarization

default              Set a command to its defaults

default-information  Control distribution of default information

default-metric       Set metric of redistributed routes

distance             Define an administrative distance

distribute-list      Filter entries in eigrp updates

eigrp                EIGRP specific commands

exit-af-topology     Exit from Address Family Topology configuration

maximum-paths        Forward packets over multiple paths

metric               Modify metrics and parameters for advertisement

no                   Negate a command or set its defaults

offset-list          Add or subtract offset from EIGRP metrics

redistribute         Redistribute IPv4 routes from another routing proto

summary-metric       Specify summary to apply metric/filtering

timers               Adjust topology specific timers

traffic-share        How to compute traffic share over alternate paths

variance             Control load balancing variance

Comparação

Uma comparação entre os dois modos de configuração discutidos é mostrada aqui:

Disponibilidade

A configuração nomeada do EIGRP está disponível nas seguintes versões do Cisco IOS®:

- 15,0 (1) M

- 12.2(33)SRE

- 12.2(33)XNE

- Cisco IOS XE versão 2.5

Conversão Automática para EIGRP Nomeado

Há um método automático para converter a configuração do modo tradicional para o novo método. Dentro do processo EIGRP, o comando

eigrp upgrade-cli <EIGRP Virtual-Instance Name> precisa ser inserido. Isso converte automaticamente a configuração no modo nomeado sem causar impacto no peering do EIGRP estabelecido:

Traditional Configuration

router eigrp 1

network 10.10.10.1 0.0.0.0

!

interface Ethernet0/0

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

ip hello-interval eigrp 1 100

Configuration

R1(config)#router eigrp 1

R1(config-router)#eigrp upgrade-cli TEST

Configuration will be converted from router eigrp 1 to router eigrp TEST.

Are you sure you want to proceed? ? [yes/no]: yes

*Oct 10 14:14:40.684: EIGRP: Conversion of router eigrp 1 to router eigrp TEST -

Completed.

Converted Named Configuration

router eigrp TEST

!

address-family ipv4 unicast autonomous-system 1

!

af-interface Ethernet0/0

hello-interval 100

exit-af-interface

!

topology base

exit-af-topology

network 10.10.10.1 0.0.0.0

exit-address-family

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.