Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Troubleshoot

Não há mais vizinhos

Endereço IP secundário

Causa geral da mensagem de erro

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento explica porque um roteador com Cisco IOS® pode receber uma mensagem de erro de sub-rede comum quando o roteador está configurado com o Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP).

O EIGRP usa pacotes de hello multicast para se comunicar com outros vizinhos do EIGRP. Se o EIGRP receber um pacote hello originado de um endereço IP em uma sub-rede não configurada na interface de recebimento do EIGRP, o EIGRP gera esta mensagem de erro:

timestamp: IP-EIGRP: Neighbor neighbor_IP_address not on common subnet for interface

Prerequisites

Requirements

Este documento requer uma compreensão básica dos protocolos de roteamento IP e do protocolo de roteamento EIGRP em geral. Para saber mais sobre os protocolos de roteamento IP e o EIGRP, consulte estes documentos:

- Conceitos Básicos de Roteamento

- Página de suporte de EIGRP

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco IOS Software Release 12.2(10b) em Cisco 2500 Series Routers.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Nota:Use a Command Lookup Tool (somente clientes registrados) para obter mais informações sobre os comandos usados neste documento.

Diagrama de Rede

A Cisco recomenda que você configure todos os roteadores em um segmento de rede com endereços IP primários na mesma sub-rede. Este exemplo mostra uma configuração EIGRP comum:

Configurações

Este documento utiliza as seguintes configurações:

- R1

- R2

R1

hostname R1

!

interface Ethernet0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

!

router eigrp 1

network 10.0.0.0

!

end

R2

hostname R2

!

interface Ethernet0

ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

!

router eigrp 1

network 10.0.0.0

!

end

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

A Output Interpreter Tool ( somente clientes registrados) (OIT) oferece suporte a determinados comandos show. Use a OIT para exibir uma análise da saída do comando show.

Emita o comando show ip eigrp neighbor para verificar se os dois roteadores se veem.

R1#show ip eigrp neighbor

IP-EIGRP neighbors for process 1

H   Address                 Interface   Hold Uptime   SRTT   RTO  Q  Seq

(sec)         (ms)       Cnt Num

0   10.1.1.2                Et0           12 00:00:16    0  3000  0  23

R2#show ip eigrp neighbor

IP-EIGRP neighbors for process 1

H   Address                 Interface   Hold Uptime   SRTT   RTO  Q  Seq

(sec)         (ms)       Cnt Num

0   10.1.1.1                Et0           14 00:01:19   12   200  0  11

Troubleshoot

Use esta seção para resolver problemas de configuração.

Não há mais vizinhos

Se tudo estiver configurado corretamente, você verá um formulário de relação de vizinhança EIGRP. Altere a configuração de R2. Coloque a interface Ethernet0 de R2 em uma sub-rede diferente.

R2#configure terminal

R2(config)#interface ethernet0

R2(config-if)#ip address 10.1.2.2 255.255.255.0

R2(config-if)#end

Examine a configuração do R2 agora:

hostname R2

!

interface Ethernet0

ip address 10.1.2.2 255.255.255.0

!

router eigrp 1

network 10.0.0.0

!

end

Agora você começa a receber mensagens de erro na recepção de um pacote de saudação do EIGRP. Nesse caso, as mensagens ocorrem aproximadamente a cada 15 segundos, em R1 e R2:

R1

3w0d: IP-EIGRP: Neighbor 10.1.2.2 not on common subnet for Ethernet0

01:05:01: IP-EIGRP: Neighbor 10.1.2.2 not on common subnet for Ethernet0 (10.1.)

01:05:15: IP-EIGRP: Neighbor 10.1.2.2 not on common subnet for Ethernet0 (10.1.)

01:05:30: IP-EIGRP: Neighbor 10.1.2.2 not on common subnet for Ethernet0 (10.1.)

01:05:44: IP-EIGRP: Neighbor 10.1.2.2 not on common subnet for Ethernet0 (10.1.)

R2

3w0d: IP-EIGRP: Neighbor 10.1.1.1 not on common subnet for Ethernet0

00:48:40: IP-EIGRP: Neighbor 10.1.1.1 not on common subnet for Ethernet0 (10.1.)

00:48:54: IP-EIGRP: Neighbor 10.1.1.1 not on common subnet for Ethernet0 (10.1.)

00:49:08: IP-EIGRP: Neighbor 10.1.1.1 not on common subnet for Ethernet0 (10.1.)

00:49:22: IP-EIGRP: Neighbor 10.1.1.1 not on common subnet for Ethernet0 (10.1.)

Apesar das mensagens de erro, o EIGRP funciona corretamente com todos os outros vizinhos de R1 ou R2. A saída do comando atualizado show ip eigrp neighbor mostra que a mensagem de erro indica um problema sério entre R1 e R2. Os roteadores não são mais vizinhos e não trocam mais informações de roteamento.

R1

R1#show ip eigrp neighbor

IP-EIGRP neighbors for process 1

R2

R2#show ip eigrp neighbor

IP-EIGRP neighbors for process 1

Endereço IP secundário

Você também pode ver esse problema em redes que usam endereços IP secundários, se as redes não estiverem configuradas corretamente. Adicione um endereço secundário para R2:

R2

R2#configure terminal

R2(config)#interface ethernet0

R2(config-if)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.0 secondary

R2(config-if)#end

A configuração do R2 agora é semelhante a esta:

hostname R2

!

interface Ethernet0

ip address 10.1.2.2 255.255.255.0

ip address 10.1.1.2 255.255.255.0 secondary

!

router eigrp 1

network 10.0.0.0

!

end

Como R2 reconhece agora 10.1.1.0/24 como uma sub-rede válida para a interface Ethernet0, você não vê mais a mensagem de erro não na sub-rede comum em R2. R2 mostra R1 como um vizinho EIGRP e R2 recebe e aceita pacotes de saudação de R1.

Router2#show ip eigrp neighbor

IP-EIGRP neighbors for process 1

H   Address                 Interface   Hold Uptime   SRTT   RTO  Q  Seq Type

(sec)         (ms)       Cnt Num

0   10.1.1.1                Et0           12 00:00:35    1  5000  1  0

No entanto, R1 não mostra R2 como um vizinho e R1 não aceita atualizações de roteamento de R2. Isso significa que R2 redefine continuamente sua adjacência de vizinhos com R1. Em R1, você continua a ver a mensagem de erro “não na sub-rede comum” e não vê R2 listado na tabela de vizinhos EIGRP.

R1#show ip eigrp neighbor

IP-EIGRP neighbors for process

01:20:54: IP-EIGRP: Neighbor 10.1.2.2 not on common subnet for Ethernet0 (10.1.)

01:21:08: IP-EIGRP: Neighbor 10.1.2.2 not on common subnet for Ethernet0 (10.1.)

01:21:22: IP-EIGRP: Neighbor 10.1.2.2 not on common subnet for Ethernet0 (10.1.)

01:21:36: IP-EIGRP: Neighbor 10.1.2.2 not on common subnet for Ethernet0 (10.1.)

Isso acontece porque as atualizações do EIGRP sempre usam o endereço IP principal da interface de saída como o endereço de origem. Altere o endereço principal em R1 para corresponder à sub-rede primária de R2, que é 10.1.2.1/24 neste exemplo.

Você pode configurar algumas redes com duas sub-redes separadas no mesmo segmento físico. Nesse caso, os roteadores que utilizam o EIGRP em uma sub-rede talvez não consigam se comunicar com os roteadores que utilizam o EIGRP na outra sub-rede. Se você executar o Cisco IOS Software Release 11.3, 12.0 ou posterior, poderá desativar as mensagens de erro não em sub-rede comum com o uso do comando no eigrp log-neighbor-errors.

Observação: a Cisco geralmente não recomenda o uso do comando no eigrp log-neighbor-ains. O comando desabilita as mensagens de erro não em sub-rede comum em todas as interfaces que o processo EIGRP usa. Use o comando com discrição.

Configure o comando no eigrp log-neighbor-ains no modo de configuração do roteador EIGRP.

Router#configure terminal

Router(config)#router eigrp 1

Router(config-router)#no eigrp log-neighbor-warnings

Causa geral da mensagem de erro

O EIGRP usa pacotes de hello multicast para se comunicar com outros vizinhos do EIGRP. O EIGRP gera a mensagem de erro não na sub-rede comum quando recebe um pacote de saudação do EIGRP originado de um endereço IP em uma sub-rede que não está configurada em sua interface de recebimento.

Esta é a causa geral desta mensagem de erro:

- Configuração incorreta das interfaces ou das portas do switch ou problema de cabeamento.

- Incompatibilidade de endereços IP primários/secundários na interface vizinha.

- Um switch/hub está vazando pacotes multicast para outras portas.

- Se estiver usando um switch LAN, as vlans podem ter unido os roteadores.

- Outro roteador usa o anúncio do EIGRP na mesma sub-rede/vlan desse roteador e está configurado incorretamente com um número AS incorreto.

Para solucionar esse problema, verifique estes itens:

- Verifique se o cabo está conectado corretamente.

- Verifique duas vezes a configuração da interface em busca de endereços IP configurados incorretamente nos roteadores locais e vizinhos.

- Verifique se o endereço principal da interface está na mesma sub-rede do endereço principal do roteador vizinho.

- Se a conexão do vizinho EIGRP for unida por meio de um hub de LAN, use hubs separados para quebrar o domínio de broadcast de cada segmento de LAN lógico ou configure nenhum aviso de log-neighbor do eigrp para eliminar os erros.

- Se houver um switch envolvido, verifique a configuração do switch para certificar-se de que diferentes segmentos de LAN não estejam configurados para estarem na mesma VLAN que compartilham o mesmo domínio de broadcast.

Informações Relacionadas

- Página de suporte de EIGRP

- White paper do EIGRP

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems