Contents

Introduction

Antes de Começar

Conventions

Prerequisites

Componentes Utilizados

Material de Suporte

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece uma configuração de exemplo para redundância de modo de roteador único e BGP (Border Gateway Protocol) em uma placa de recurso de switch multicamada (MSFC - Multilayer Switch Feature Card) do Catalyst 6000.

Uma boa prática de design de rede é fornecer uma redundância de camada 2, bem como de camada 3. Uma rede com dois switches Catalyst 6000, cada um com dois mecanismos Supervisor e dois MSFCs pode fornecer a redundância desejada. Os dois mecanismos Supervisor (um está ativo e o outro em espera) fornecem redundância de Camada 2, e os dois MSFCs em cada chassi oferecem redundância de Camada 3. Além disso, os dois chassis do Catalyst 6000 podem ficar multihomed para dois ISPs diferentes usando BGP, o qual fornece mais redundância caso haja uma falha de um ISP.

Há várias maneiras de configurar redundância em um Catalyst 6000:

- Redundância MSFC dupla (alta disponibilidade)

- Redundância de SRM (Modo de roteador simples)

- Redundância do modo manual

Este documento fornece um exemplo de configuração para redundância de SRM em um Catalyst 6000 com Supervisors e MSFCs duais executando o software do sistema CatOS. Em uma rede BGP multihomed com dois chassis de Catalyst 6000, a redundância do SRM oferece a configuração mais simples entre as três opções possíveis acima.

Antes de Começar

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Prerequisites

Os leitores deste documento devem estar familiarizados com a configuração do BGP, do Supervisor e da redundância de MSFC para Switches Catalyst série 6000. Para obter mais informações sobre esses tópicos, consulte os links nas Informações Relacionadas