Contents

Introduction

Por que algumas entradas ARP dinâmicas ainda estão presentes na tabela ARP depois que o respectivo tempo limite ARP expirou?

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve o envelhecimento dinâmico da entrada ARP (Address Resolution Protocol).

Por que algumas entradas ARP dinâmicas ainda estão presentes na tabela ARP depois que o respectivo tempo limite ARP expirou?

No Cisco IOS® Software, o tempo limite do cache ARP é definido como quatro horas (240 minutos) por padrão, mas pode ser modificado no modo de configuração de interface.

Insira o comando show interfaces para exibir o tempo limite do cache ARP:

ASR1k#show interfaces gi0/0/2 | include ARP

Encapsulation ARPA, loopback not set

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Na verdade, a entrada ARP é armazenada no cache ARP mesmo após seu tempo limite ter expirado. Neste exemplo, a entrada ARP dinâmica para o endereço IP 10.2.2.2 está presente no cache ARP por 253 minutos:

ASR1k#show arp

Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface

Internet  10.2.2.1                -   30e4.dbb7.7e02  ARPA   GigabitEthernet0/0/2

Internet  10.2.2.2              253   0004.c01d.7c1a  ARPA   GigabitEthernet0/0/2

O tempo extra é o jitter adicionado a cada entrada ARP dinâmica quando ela é criada. A tremulação aleatória é adicionada ao tempo limite do cache ARP para evitar a expiração síncrona das entradas ARP, o que pode disparar uma tempestade ARP. O jitter deve ser um número aleatório entre 0 segundos e 30 minutos, com um atraso máximo de 30 minutos.

Este procedimento descreve como confirmar se o jitter é aleatório:

1. Insira o comando show arp IP address detail para verificar os detalhes da entrada ARP:

ASR1k#show arp 10.2.2.2 detail

ARP entry for 10.2.2.2, link type IP.

Dynamic, via GigabitEthernet0/0/2, last updated 253 minutes ago.

Encap type is ARPA, hardware address is 0004.c01d.7c1a, 6 bytes long.

ARP subblocks:

* Dynamic ARP Subblock

Entry will be refreshed in 9 minutes and 4 seconds.

It has 2 chances to be refreshed before it is purged.

Entry is complete.

* ARP HA

ARP entry is a new entry and has not been synchronized to standby RP.

* IP ARP Adjacency

Adjacency (for 10.2.2.2 on GigabitEthernet0/0/2) was installed.

Connection ID: 0

2. Limpe a entrada ARP e capture a saída do comando show arp IP address detail novamente:

ASR1k#clear arp 10.2.2.2

ASR1k#show arp 10.2.2.2 detail

ARP entry for 10.2.2.2, link type IP.

Dynamic, via GigabitEthernet0/0/2, last updated 0 minute ago.

Encap type is ARPA, hardware address is 0004.c01d.7c1a, 6 bytes long.

ARP subblocks:

* Dynamic ARP Subblock

Entry will be refreshed in 261 minutes and 42 seconds.

It has 2 chances to be refreshed before it is purged.

Entry is complete.
Observe que o temporizador foi redefinido.

3. Repita a Etapa 2 e observe que o resultado é diferente:

ASR1k #clear arp 10.2.2.2

ASR1k #show arp 10.2.2.2 det

ARP entry for 10.2.2.2, link type IP.

Dynamic, via GigabitEthernet0/0/2, last updated 0 minute ago.

Encap type is ARPA, hardware address is 0004.c01d.7c1a, 6 bytes long.

ARP subblocks:

* Dynamic ARP Subblock

Entry will be refreshed in 263 minutes and 58 seconds.

It has 2 chances to be refreshed before it is purged.

Entry is complete.

Informações Relacionadas

- comando show arp na referência de comando do Cisco IOS IP Addressing Services

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems