Contents

Introdução

Orientação geral para atualização

Matriz de atualização recomendada do Cisco Nexus 3000/9000

Matriz de atualização recomendada do Cisco Nexus 7000

Documentos de lançamento recomendados

Switches Cisco Nexus 3000, 3100, 3200, 3400-S, 3500 e 3600 Series

Switches Cisco Nexus 9000 Series

Switches Cisco Nexus 5500 Series

Switches Cisco Nexus 5600 Series

Switches Cisco Nexus 6000 Series

Switches Cisco Nexus 7000 Series

Introdução

Este documento descreve o material relevante necessário para preparar um dispositivo Cisco Nexus para uma atualização do Cisco NX-OS.

Orientação geral para atualização

Matriz de atualização recomendada do Cisco Nexus 3000/9000

Matriz de atualização dos switches Nexus 3000/9000 series:

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/dcn/tools/nexus-9k3k-issu-matrix/index.html

Matriz de atualização recomendada do Cisco Nexus 7000

Matriz de atualização dos switches Nexus 7000 Series:

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/dcn/tools/nexus-7k-issu-matrix/index.html

Documentos de lançamento recomendados

Switches Cisco Nexus 3000, 3100, 3200, 3400-S, 3500 e 3600 Series

Versões recomendadas do Cisco NX-OS para os switches Cisco Nexus 3000, 3100, 3200, 3400-S, 3500 e 3600 Series:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus3000/sw/recommended_release/b_Minimum_and_Recommended_Cisco_NX-OS_Releases_for_Cisco_Nexus_3000_Series_Switches.html

Switches Cisco Nexus 9000 Series

Versões recomendadas do Cisco NX-OS para switches Cisco Nexus 9000 Series:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/recommended_release/b_Minimum_and_Recommended_Cisco_NX-OS_Releases_for_Cisco_Nexus_9000_Series_Switches.html

Switches Cisco Nexus 5500 Series

Versões recomendadas do Cisco NX-OS para switches Cisco Nexus 5500 Series:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus5500/sw/release/recommended_releases/n5500_recommended_nx-os_releases.html

Switches Cisco Nexus 5600 Series

Versões recomendadas do Cisco NX-OS para switches Cisco Nexus 5600 Series:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus5600/sw/release/recommended_releases/n5600_recommended_nx-os_releases.html

Switches Cisco Nexus 6000 Series

Versões recomendadas do Cisco NX-OS para switches Cisco Nexus 6000 Series:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus6000/sw/release/recommended_releases/recommended_nx-os_releases.html

Switches Cisco Nexus 7000 Series

Versões recomendadas do Cisco NX-OS para switches Cisco Nexus 7000 Series:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/recommended_releases/recommended_nx-os_releases.html