Contents

Introdução

Informações de Apoio

Ferramentas de Matriz de Atualização

Verificação de integridade

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve detalhes sobre várias ferramentas da Matriz de atualização do Nexus disponíveis para ajudá-lo com uma atualização para switches Nexus.

Informações de Apoio

Os documentos referenciados fornecem orientação detalhada sobre os procedimentos de atualização, defeitos/advertências associados, capacidade de suporte de hardware e muito mais.

Ferramentas de Matriz de Atualização

As ferramentas da Matriz de atualização atuam como uma única fonte verdadeira para caminhos de atualização validados pela Cisco para diferentes plataformas Nexus e métodos de atualização, como In-Service Software Upgrade (ISSU) e inicialização a frio. Além disso, são fornecidas informações sobre IDs de produto (PIDs) de hardware compatíveis e caminhos alternativos, bem como advertências abertas/resolvidas nas versões atual e desejada do NX-OS, com links para acessar a documentação relevante do NX-OS.

As Ferramentas de Matriz de Atualização disponíveis são:

- Matriz de suporte do Cisco Nexus 9000 e 3000 ISSU

- ISSU Cisco Nexus 7000 e matriz de suporte de inicialização a frio

Verificação de integridade

Você está interessado em saber como executar uma verificação de integridade e configuração em seus dispositivos Nexus antes de uma atualização ou manutenção de software? Se sim, consulte o procedimento fornecido na página Perform Nexus Health and Configuration Check.

Informações Relacionadas

- Avisos de fim da vida útil/fim das vendas do Nexus 9500

- Avisos de fim da vida útil/fim das vendas do Nexus 3000

- Avisos de fim da vida útil/fim das vendas do Nexus 7000/7700

- Versões recomendadas do Cisco NX-OS para switches Cisco Nexus 9000 Series

- Versões recomendadas do Cisco NX-OS para switches Cisco Nexus 3000 Series

- Versões recomendadas do Cisco NX-OS para switches Cisco Nexus 7000 Series

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems