Contents

Introduction

Background

Componentes Utilizados

Topologia

Configurar ITD

Verificar ITD

Introduction

Este documento descreve a configuração e a solução básica de problemas do Intelligent Traffic Diretor (ITD) na plataforma Nexus 9000

Background

O Cisco Intelligent Traffic Diretor (ITD) é o seguinte

- Fornecendo distribuição de tráfego baseada em ASIC (hardware) para serviços e aplicativos de Camada 3 e 4 usando switches Cisco Nexus 5/6/7/9K.

- Ele executa a distribuição de tráfego L3 e L4, mas não substitui os balanceadores de carga da camada 7.

- Executa monitoramento de integridade e tratamento automático de falhas de servidores com balanceamento de carga.

- Ele cria automaticamente políticas de mapa de rotas e ACL para executar a funcionalidade PBR para redirecionar e balancear a carga do tráfego.

Componentes Utilizados

HW - C9372PX

SW - 7.0(3)I7(2)

Requisito de licença

O Cisco NX-OS -ITD requer uma licença de serviços de rede.

Os seguintes registros são vistos quando o "ITD de recurso" está habilitado e não temos a licença necessária.

VDC-1 %$ iscm[31793]: !!!!!!  AVISO: LICENÇA 'NETWORK_SERVICES_PKG' NÃO ENCONTRADA NO SISTEMA  !!!!!!. Você tentou

VDC-1 %$ iscm[31793]: O sistema suporta licença baseada em honra.O recurso será ativado e totalmente funcional.Uso da licença

VDC-1 %$ iscm[31793]: Se você habilitou este recurso por engano, desabilite o recurso. Se você não comprou

Recursos que precisamos ativar para usar o ITD

- ITD de recurso

- PBR de recurso

- Remetente do Sla de recurso

- Respondente de SLA de recurso *

Topologia

Configurar ITD

Quatro etapas principais para configurar um serviço de ITD

- Criar grupo de dispositivos

- Criar serviço ITD

- Anexar grupo de dispositivos ao serviço ITD

- Anexar o serviço à interface de entrada

N9K_ITD

version 7.0(3)I7(2)

feature itd

itd device-group Test

probe icmp

node ip 192.168.1.1

node ip 192.168.1.2

itd Telnet

device-group Test ( Call the device group )

virtual ip 192.168.2.2 255.255.255.255 tcp 23 ( Optional )

ingress interface Vlan20 ( Assign ingress interface )

no shut

interface Vlan20

no shutdown

ip address 192.168.2.2/24

ip policy route-map Telnet_itd_pool ( This line gets automatically added when we “no shut” the ITD service )

Nota: Aplicar isso às interfaces L2 gera o seguinte erro. Crie uma interface L3 ou um SVI.

N9K_ITD(config-itd)# ingress interface ethernet 1/3

ERROR: Interface:Ethernet1/3 is not a layer-3 interface

Observe que a configuração abaixo é adicionada automaticamente. Esses são os buckets criados para cada nó definido para ser LB através de um PBR.

Show run | section ITD

feature itd

ip access-list Telnet_itd_vip_1_bucket_1

10 permit tcp 1.1.1.0 255.255.255.127 192.168.2.4/32 eq telnet

ip access-list Telnet_itd_vip_1_bucket_2

10 permit tcp 1.1.1.128 255.255.255.127 192.168.2.4/32 eq telnet

route-map Telnet_itd_pool permit 10

description auto generated route-map for ITD service Telnet

match ip address Telnet_itd_vip_1_bucket_1

set ip next-hop verify-availability 192.168.1.1 track 2

route-map Telnet_itd_pool permit 11

description auto generated route-map for ITD service Telnet

match ip address Telnet_itd_vip_1_bucket_2

set ip next-hop verify-availability 192.168.1.2 track 3

ip policy route-map Telnet_itd_pool

switch(config)# show route-map Telnet_itd_pool

route-map Telnet_itd_pool, permit, sequence 10

Description: auto generated route-map for ITD service Telnet

Match clauses:

ip address (access-lists): Telnet_itd_bucket_1

Set clauses:

ip next-hop verify-availability 192.168.1.1 track 2 [ UP ]

route-map Telnet_itd_pool, permit, sequence 11

Description: auto generated route-map for ITD service Telnet

Match clauses:

ip address (access-lists): Telnet_itd_bucket_2

Set clauses:

ip next-hop verify-availability 192.168.1.2 track 3 [ UP ]

Verificar ITD

N9K_ITD(config)# show itd Telnet statistics

Service                        Device Group                            VIP/mask

#Packets

-------------------------------------------------------------------------------------

Telnet                             Test                            192.168.2.2 /

255.255.255.255                                   0          (0%)

Traffic Bucket                                   Assigned to

Mode                Original Node                   #Packets

---------------                                  --------------

Telnet_itd_vip_1_bucket_1                        192.168.1.1

Bypass            192.168.1.1                     0          (0%) <<<<<<<<<<

Traffic Bucket                                   Assigned to

Mode                Original Node                   #Packets

---------------                                  --------------

Telnet_itd_vip_1_bucket_2                        192.168.1.2

Bypass            192.168.1.2                     0          (0%) <<<<<<<<<<

switch(config)# show itd Telnet brief

Legend:

C-S(Config-State): A-Active,S-Standby,F-Failed

ST(Status): ST-Standby,LF-Link Failed,PF-Probe Failed,PD-Peer Down,IA-Inactive

Name           LB Scheme  Interface  Status   Buckets

-------------- ---------- ---------- -------- --------

Telnet         src-ip     Vlan20     ACTIVE   2    <<<<<<

Exclude ACL

-------------------------------

Device Group                                       Probe  Port

-------------------------------------------------- ----- ------

Test                                                ICMP

Virtual IP                              Netmask/Prefix Protocol     Port

------------------------------------------------------ ------------ ----------

192.168.2.2 / 255.255.255.255                          TCP          23

Node  IP           C-S WGT Probe Port     Probe-IP   STS

------------------- -- --- ---- ----- --------------- --

1       192.168.1.1  A   1 ICMP                       OK<<<<

2       192.168.1.2  A   1 ICMP                       OK<<<<

Executar telnet para o VIP do balanceador de carga da Vlan 20 ( SVI )

Laptop - telnet 192.168.2.2

Trying 192.168.2.2...

Connected to 192.168.2.2.

Pacotes recebidos pelo VIP (31 pacotes) e encaminhados para o nó (192.168.1.1) 31 pacotes.

N9K_ITD(config)# show it Telnet statistics

Service                        Device Group                            VIP/mask

#Packets

--------------------------------------------------------------------------------

Telnet                             Test                            192.168.2.2 /

255.255.255.255                                   31       (100.00%)

Traffic Bucket                                   Assigned to

Mode                Original Node                   #Packets

---------------                                  --------------

Telnet_itd_vip_1_bucket_1                        192.168.1.1

Redirect            192.168.1.1                     31       (100.00%)

Traffic Bucket                                   Assigned to

Mode                Original Node                   #Packets

---------------                                  --------------

Telnet_itd_vip_1_bucket_2                        192.168.1.2

Redirect            192.168.1.2                     0        (0.00%)

Defeitos conhecidos:

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvc73162/?reffering_site=dumpcr