Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Instruções para Restaurar os Padrões de Fábrica de um Cisco Router

Método 1

Método 2

Verificação

Introduction

Este documento descreve como restaurar um roteador Cisco® para o padrão original de fábrica settings.

Prerequisites

Requirements

Para executar os procedimentos descritos neste documento, você deve ter o acesso enable (também conhecido como EXEC privilegiado) no roteador.

Router#  <<< Privileged EXEC mode

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documentos, consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco.

Instruções para Restaurar os Padrões de Fábrica de um Cisco Router

Existem dois principais métodos para retornar um roteador Cisto para os seus padrões originais de fábrica. Esses dois métodos são descritos a seguir.

Note: Para visualizar qualquer informação sobre os comandos neste artigo, consulte a Referência de Comandos do Cisco IOS Configuration Fundamentals.

Método 1

Esse método usa o comando config-register 0x2102 no modo de configuração global.

1. Emita o comando show version para verificar o registro de configuração no roteador.

A definição do registro de configuração é exibida na última linha da saída do comando show version e deve ser definida como 0x2102.

Router#show version

Cisco IOS Software, VG3X0 Software (VG3X0-UNIVERSALK9-M), Version 15.4(3)M3, RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2015 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 05-Jun-15 17:29 by prod_rel_team

ROM: System Bootstrap, Version 15.4(3r)M1a, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Router uptime is 1 day, 14 hours, 14 minutes

System returned to ROM by power-on

System image file is "flash0:vg3x0-universalk9-mz.SPA.154-3.M3.bin"

Last reload type: Normal Reload

Last reload reason: power-on

This product contains cryptographic features and is subject to United

States and local country laws governing import, export, transfer and

use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply

third-party authority to import, export, distribute or use encryption.

Importers, exporters, distributors and users are responsible for

compliance with U.S. and local country laws. By using this product you

agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable

to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:

http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to

export@cisco.com.

Cisco VG320 (revision 1.0) with 1003520K/45056K bytes of memory.

Processor board ID FGL2023103U

2 Gigabit Ethernet interfaces

1 Virtual Private Network (VPN) Module

DRAM configuration is 32 bits wide with parity enabled.

255K bytes of non-volatile configuration memory.

255488K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)

License Info:

License UDI:

-------------------------------------------------

Device#   PID                   SN

-------------------------------------------------

*0        VG320                 FGL2023103U

Technology Package License Information for Module:'vg3x0'

------------------------------------------------------------------------

Technology    Technology-package                  Technology-package

Current              Type           Next reboot

------------------------------------------------------------------------

ipbase        ipbasek9             None           ipbasek9

security      securityk9           RightToUse     securityk9

uc            None                 None           None

data          datak9               RightToUse     datak9

NtwkEss       None                 None           None

CollabPro     None                 None           None

Configuration register is 0x2102

Se não for esse o caso, digite o comando config-register 0x2102 uma vez no modo de configuração global.

Router#configure terminal

Router(config)#config-register 0x2102

Router(config)#end

Router#

Se o comando show version for emitido novamente, a mesma linha na saída do comando pode ter (0x2102 na próxima recarga) anexado à configuração de registro atual.

2. Apague a configuração de inicialização atual no roteador com o comando write erase.

3. Recarregue o roteador com o comando reload. Quando solicitado a save a configuração, ERRADO save.

Router#reload

System configuration has been modified. Save?  [yes/no]: n

Proceed with reload? [confirm]

Uma vez o roteador é recarregado, o diálogo de configuração de sistema aparece.

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:

O roteador é restaurado agora aos padrões de fábrica originais.

Método 2

Esse método usa o comando config-register 0x2142 no modo de configuração global.

1. Digite o comando config-register 0x2142 em modo de configuração global.

Router(config)#config-register 0x2142

Isto leva o roteador a ignorar a configuração inicial na próxima recarga. Se você executar um show version novamente, ele terá (0x2142 na próxima recarga) anexado ao registro de configuração atual setting.

Router#show version

Cisco IOS Software, VG3X0 Software (VG3X0-UNIVERSALK9-M), Version 15.4(3)M3, RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2015 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 05-Jun-15 17:29 by prod_rel_team

ROM: System Bootstrap, Version 15.4(3r)M1a, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Router uptime is 1 day, 14 hours, 19 minutes

System returned to ROM by power-on

System image file is "flash0:vg3x0-universalk9-mz.SPA.154-3.M3.bin"

Last reload type: Normal Reload

Last reload reason: power-on

This product contains cryptographic features and is subject to United

States and local country laws governing import, export, transfer and

use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply

third-party authority to import, export, distribute or use encryption.

Importers, exporters, distributors and users are responsible for

compliance with U.S. and local country laws. By using this product you

agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable

to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:

http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to

export@cisco.com.

Cisco VG320 (revision 1.0) with 1003520K/45056K bytes of memory.

Processor board ID FGL2023103U

2 Gigabit Ethernet interfaces

1 Virtual Private Network (VPN) Module

DRAM configuration is 32 bits wide with parity enabled.

255K bytes of non-volatile configuration memory.

255488K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)

License Info:

License UDI:

-------------------------------------------------

Device#   PID                   SN

-------------------------------------------------

*0        VG320                 FGL2023103U

Technology Package License Information for Module:'vg3x0'

------------------------------------------------------------------------

Technology    Technology-package                  Technology-package

Current              Type           Next reboot

------------------------------------------------------------------------

ipbase        ipbasek9             None           ipbasek9

security      securityk9           RightToUse     securityk9

uc            None                 None           None

data          datak9               RightToUse     datak9

NtwkEss       None                 None           None

CollabPro     None                 None           None

Configuration register is 0x2102 (will be 0x2142 at next reload)

2. Recarregue o roteador com o comando reload no modo enable. Não é necessário save quando solicitado a save a configuração do sistema.

Router#reload

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: n

Proceed with reload? [confirm]

Depois que o roteador recarregou, o diálogo de configuração de sistema aparece.

1. Digite noto the question: Você gostaria de inserir o diálogo de configuração inicial?

2. Alterar o registro de configuração setting para 0x2102 com o comando config-register 0x2102, inserido uma vez no modo de configuração global.

3. Emita o comando write memory no modo enable para substituir a configuração de inicialização atual pela configuração que está sendo executada atualmente.

4. Recarregue o roteador com o comando reload no modo de habilitação.

5. Uma vez o roteador é recarregado, o diálogo de configuração de sistema aparece.

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:

O roteador é restaurado agora aos padrões de fábrica originais.

Note: As próximas configurações são armazenadas no ROMMON e os comandos write erase e/orconfig-register 0x2142 não podem redefini-las para o padrão de fábrica settings.

- warm-reboot

- memory-size iomem <não padrão>

Verificação

Esta seção fornece a informação que você pode usar para verificar que seu roteador foi retornado aos padrões de fábrica.

Note: As informações internas e de bug só podem ser acessadas por clientes Cisco registrados.

- show running-config — Use este comando para verificar se a configuração anterior executada pelo roteador foi apagada. A saída deve resultar em uma configuração de esqueleto. Por exemplo, não deve haver endereços IP ou descrições configurados sob qualquer interface no roteador, nenhum nome de host ou configurações específicas ao seu ambiente.

- show version — Use este comando para verificar se o registro de configuração está definido com o valor padrão de 0x2102.