Contents

Introduction

Instantâneo do utilitário

Recursos suportados

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve o uso do utilitário que duplica como um utilitário prático de calculadora/conversão que é necessário para os profissionais ópticos, que lidam especialmente com tecnologias DWDM/Fotônica.

Instantâneo do utilitário

4 vias

Recursos suportados

Cálculo de potência óptica composta de 4x e 10x de faixa.

É sempre fácil calcular valores baseados em fórmulas fixas, mas é sempre tedioso quando envolve várias considerações e conversões.

Por exemplo:

Em um sistema DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), sempre que a potência de entrada por canal é a mesma para todos os canais, você pode alimentar diretamente valores na fórmula e obter a potência composta como mostrado. Considere um sistema DWDM com quatro canais.

Quando cada canal tem uma potência de entrada diferente, a fórmula de potência composta se parece com:

Pcom  (mW) ＝ P1 (mW) + P2 (mW) +P3 (mW) + P4 (mW)

Agora suponha que P1=P2=P3=P4=Pper-ch.

Em seguida, a fórmula é simples e fácil de calcular como:

Pcom(dBm) ＝Pper-ch(dBm) +10Log(4)

Relação dB e dBm para referência.

O decibel watt ou dBW é uma unidade para a medição da intensidade de um sinal óptico expresso em decibéis em relação a um watt. Ele é usado devido à sua capacidade de expressar valores muito grandes e muito pequenos de potência óptica em um pequeno número: por exemplo, 1 miliwatt = -30 dBW, 1 watt = 0 dBW, 10 watts = 10 dBW, 100 watts = 20 dBW e 1.000.000 W = 60 dBW. Geralmente, você não usa dBW com muita frequência, mas usa em Raman e outros lasers de alta potência.

Este é o exemplo de adição e subtração do dB:

Este utilitário destina-se ao cálculo de potência composta para módulos de taxa de dados de alta velocidade com potências de pista, como para a taxa de dados de 40 Gbps e x100 Gbps.ex. para PCP e CPAk..

40Gbps = 4x10Gbps

100Gbps=10x10Gbps

Cálculo para 4 vezes a potência composta da faixa.

Insira as potências de faixa mostradas em quatro linhas do módulo CPAK mostrado no snapshot e clique em Calcular para obter potências de faixa composta na porta do cliente como mostrado na imagem.

Cálculo da potência composta de 10x Lane.

Insira os valores de energia da faixa recuperada de um módulo e pressione a opção Calcular para obter energia da faixa composta na porta do cliente.

Informações Relacionadas

- Download do utilitário de: https://cisco.app.box.com/folder/40365594456

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems