Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Problema

Solução

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve um problema encontrado quando uma configuração de porta é tentada em um módulo Cisco Nexus 7000 M1-Series de 32 portas 10Gb Ethernet com uma placa de 12 linhas (N7K-M132XP-12) e também fornece uma solução para o problema.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento da CLI do Cisco Nexus.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no N7K-M132XP-12 em qualquer chassi do Nexus 7000.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Problema

Quando uma configuração de porta é tentada em um N7K-M132XP-12, esta mensagem de erro é relatada:

ERROR: Ethernet1/7: Config not allowed, as first port in the port-grp is dedicated

Solução

O N7K-M132XP-12 oferece oito portas à taxa de linha ou permite que até 32 portas compartilhem 80 Gb/s de largura de banda. As 32 portas são organizadas em oito grupos de quatro portas. No modo dedicado, a primeira porta em cada grupo está ativa e fornece o desempenho de taxa de linha, e as outras três portas estão desativadas. No modo compartilhado, todas as quatro portas no grupo estão ativas.

Siga estas etapas para coletar os dados apropriados para verificação e corrigir o problema:

1. Reunir a saída destes comandos:

- show version

- show module

- show running-config

2. Revise o show module para garantir que a configuração seja tentada em uma porta N7K-M132XP-12.

3. Se a porta estiver no N7K-M132XP-12, reveja esta tabela:

Grupos de portas que podem compartilhar a largura de banda

Portas que podem ser dedicadas a cada Ethernet de 10 Gb de largura de banda

1, 3, 5, 7

1

2, 4, 6, 8

2

9, 11, 13, 15

9

10, 12, 14, 16

10

17, 19, 21, 23

17

18, 20, 22, 24

18

25, 27, 29, 31

25

26, 28, 30, 32

26

4. Verifique se as portas na segunda coluna estão no modo dedicado:
interface Ethernet1/1 <<<<<<<

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 1

switchport trunk allowed vlan all

spanning-tree port type network

rate-mode dedicated force   <<<<<<<

channel-group 1 mode active

no shutdown
Se as portas estiverem no modo dedicado, você verá a mensagem de erro mencionada.

5. Altere o modo de taxa para compartilhado para corrigir o problema.

Caution: Esta é uma mudança perturbadora.

Informações Relacionadas

- Ficha técnica da placa de linha Nexus 7000 M132 - Cisco

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems