Contents

Introdução

Problema

Solução

Introdução

Este documento descreve o UPF baseado em RCM incapaz de obter o push de configuração (host/ecs/apn) devido a um problema no lado NSO

Problema

Após o RCM (Redundancy Configuration Manager) iniciar a reinicialização do UPF (User Plane Function), uma vez que o RCM recebe configpushcomplete do UPF, o RCM envia a mensagem de notificação ao NSO(Network Services Orchestrator), para prosseguir para a próxima etapa - enviar arquivos de configuração do host, ecs, apn nessa ordem.

Mas no NSO, o problema é identificado quando o carimbo de data/hora do RCM enviado à notificação está sendo analisado.

# O NSO não continua o envio da configuração para o UPF quando o carimbo de data/hora da notificação está no formato (observe que o campo de microssegundos NÃO está presente)

netconf-notifications received-notifications notification 2024-01-25T04:59:30+00:00 0

//Sample notification - does not work on NSO

netconf-notifications received-notifications notification 2024-01-25T04:59:30+00:00 0

user          <NSO username>

subscription  alert-notification

stream        alert-notification

received-time 2024-01-25T04:59:30.042866+00:00

data smi-alert-notification starts-at ""

data smi-alert-notification ends-at ""

data smi-alert-notification alert-status Config-Push

NAME           VALUE

-------------------------------

DeviceID

Event          Config-Push

GroupID        2

ManagementIP   <IPv4 address>

NameSpace      <rcm-namespace>

RCMVIP         <IPv4 address>

RecoveryState

SSHIP          <IPv4 address>

UPFState       STANDBY

# O NSO prossegue para configpush quando o carimbo de data/hora da notificação estiver no formato (observe que o campo de microssegundo está presente)

netconf-notifications received-notifications notification 2024-01-25T04:43:30.045+00:00 0

//Sample notification - working on NSO

netconf-notifications received-notifications notification 2024-01-25T04:43:30.045+00:00 0

user          <NSO username>

subscription  alert-notification

stream        alert-notification

received-time 2024-01-25T04:43:30.087872+00:00

data smi-alert-notification starts-at ""

data smi-alert-notification ends-at ""

data smi-alert-notification alert-status Config-Push

NAME           VALUE

-------------------------------

DeviceID

Event          Config-Push

GroupID        2

ManagementIP  <IPv4 address>

NameSpace      <rcm-namespace>

RCMVIP        <IPv4 address>

RecoveryState

SSHIP          <IPv4 address>

UPFState       STANDBY

Observação: as mensagens de notificação NSO podem ser solicitadas do ambiente de produção nos logs NSO.

Solução

Atualmente, o RCM tem um temporizador de 100 minutos de tempo de espera após o qual reinicializa o UPF travado, aguardando o envio de configuração do NSO.

A correção do lado NSO está chegando via ID de bug Cisco CSCwi70899