Contents

Introduction

Antes de Começar

Conventions

Prerequisites

Componentes Utilizados

Estouro da fila de saída

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve o estouro da fila de saída em uma interface.

Antes de Começar

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Prerequisites

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Estouro da fila de saída

Cada interface possui uma fila de saída na qual o Processador de Roteamento (RP) coloca pacotes de saída para serem enviados na interface. Às vezes, a taxa de pacotes de saída colocados na fila de saída pelo RP excede a taxa na qual a interface pode enviar os pacotes.

Cada fila de saída tem um tamanho que indica o número máximo de pacotes que podem ser mantidos na fila. Quando a fila de saída fica cheia (o número máximo de pacotes está na fila), o RP descarta pacotes de saída adicionais. O cenário de sobrecarga da fila de saída ocorre com mais frequência quando o RP tenta enviar vários pacotes de uma vez.

Exemplo.

Suponha uma configuração local-ack de Source-Route Bridging / Transmission Control Protocol (RSRB/TCP) remota:

- O RP é responsável pelo controle de fluxo das sessões LLC2 (Logical Link Control, controle lógico de link) tipo 2.

- Se o RP for sessões de 50 LLC2 com empilhamento local e o pipe TCP for fechado repentinamente, o RP enviará solicitações de desconexão (DISCs) para cada sessão LLC2.

- 50 DISCs são colocados na fila de saída da interface de saída, mas alguns podem ser descartados se a fila de saída estourar.

A seguinte saída de show interface <interface-identifier> mostra os níveis atuais da fila de saída e o número de pacotes de saída descartados:

dspu-7k#show interface channel 4/2

Channel4/2 is up, line protocol is up

Hardware is cxBus IBM Channel

MTU 4472 bytes, BW 98304 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation CHANNEL, loopback not set, keepalive not set

Virtual interface

Last input 1:09:19, output 1:10:29, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Output queue 35/40, 67 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

7668 packets input, 252270 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

7661 packets output, 258070 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets, 0 restarts

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

A saída show interface <interface-identifier> fornece as seguintes informações:

- O contador x/y da fila de saída mostra o número atual de pacotes na fila de saída "x" e o tamanho atual da fila de saída "y".

- O contador de quedas indica o número de pacotes de saída descartados.

- Se o número atual de pacotes na fila de saída estiver consistentemente em ou maior que 80 por cento do tamanho atual da fila de saída, o tamanho da fila de saída pode exigir ajuste para acomodar a taxa de pacotes de saída.

- Mesmo que o número atual de pacotes na fila de saída nunca pareça se aproximar do tamanho da fila de saída, as intermitências de pacotes ainda podem sobrecarregar a fila.

- Se o contador de quedas incrementar em uma taxa alta, o tamanho da fila de saída pode exigir ajuste para acomodar as intermitências.

Observação: o tamanho da fila de saída pode ser ajustado usando o comando de configuração de interface hold-queue, como mostrado no exemplo abaixo.

interface channel 4/2

hold-queue 125 output

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico - Cisco Systems