Contents

Este é um post de teste para verificar uploads de imagens de todos os tipos

O que é teste manual?

O teste manual é uma técnica para testar o software que é realizada usando as funções e os recursos de um aplicativo. Em testes de software manuais, um testador testa o software seguindo casos de teste predefinidos. Neste teste, os testadores fazem casos de teste para os códigos, testam o software e fornecem o relatório final sobre esse software. Testes manuais são demorados porque são feitos por humanos, e há uma chance de erros humanos.

Cada novo aplicativo deve ser testado manualmente antes que seu teste possa ser automatizado. O teste manual requer mais esforço do que o teste de automação, mas é necessário para verificar a viabilidade da automação. Não há necessidade de conhecimento de qualquer ferramenta de teste em testes manuais.

Diferentemente dos testes automatizados, os testes manuais dependem de casos de teste predefinidos e podem ser demorados e sujeitos a erros humanos. Para dominar as nuances do teste manual e aprimorar suas habilidades de teste de software, considere explorar o Guia Completo para Teste e Automação de Software por GeeksforGeeks. Este curso fornece percepções abrangentes sobre técnicas de teste manual, ajudando você a fornecer software mais confiável e de alta qualidade.

Tipos de testes manuais

Há diferentes métodos para implementar o teste manual, mas ele é amplamente classificado em três tipos de teste manual:

1. Teste da caixa preta

Na técnica Black Box Testing, o testador ou o analista de controle de qualidade só verificará a funcionalidade do módulo específico ou método específico ou, às vezes, todo o aplicativo fornecendo os diferentes casos de teste manualmente. Aqui, o testador fornecerá a entrada para o aplicativo e o testará manualmente.

Se retornar a saída esperada, o testador prosseguirá com outro conjunto de entradas e relatará todos os resultados à equipe. Se a entrada fornecida manualmente pelo usuário falhar durante o teste, ele/ela relatará esse problema à equipe de desenvolvimento.

Essas técnicas englobam testes funcionais e não funcionais.

- Ensaios funcionais: Neste teste, o engenheiro de teste verifica se os recursos do aplicativo funcionam de acordo com os requisitos especificados. O testador verifica se o sistema faz o que deve ser feito com a conclusão adequada dos requisitos, com base nos casos de teste. Os testes funcionais podem ser feitos manualmente ou de forma automatizada, dependendo das necessidades do projeto.

- Ensaio não funcional: Ele se concentra no software, com todos os aspectos de desempenho, usabilidade e outros aspectos de qualidade do início ao fim que não se relacionam diretamente a funções específicas. Isso inclui testar a velocidade do aplicativo, a confiabilidade e a experiência do usuário para garantir que ele atenda aos requisitos esperados.

- Ensaio de regressão: Este teste é feito após qualquer alteração de código, atualização ou correção de bug para verificar se o novo código não tem um impacto negativo nos recursos existentes do software que já estão funcionando bem. Já que o novo código pode estar tendo bugs ou conflito com o código antigo, o teste de regressão envolve a repetição de casos de teste anteriores para verificar se tudo ainda funciona como esperado. Esse tipo de teste é crucial para manter a estabilidade do software após as atualizações.