Contents

Postagem de teste para várias ediçõesPostagem de teste para várias ediçõesPostagem de teste para várias ediçõesPostagem de teste para várias ediçõesPostagem de teste para várias ediçõesPostagem de teste para várias ediçõesPostagem de teste para várias ediçõesPostagem de teste para várias ediçõesPostagem de teste para várias ediçõesPostagem de teste para várias ediçõesPostagem de teste para várias ediçõesPostagem de teste para várias ediçõesPostagem de teste para várias ediçõesPostagem de teste para várias ediçõesPostagem de teste para várias ediçõesPostagem de teste para várias ediçõesPostagem de teste para várias ediçõesPostagem de teste para várias ediçõesPostagem de teste para várias edições ediçõesTeste post para várias ediçõesTeste post para várias ediçõesTeste post para várias ediçõesTeste post para várias ediçõesTeste post para várias ediçõesTeste post para várias ediçõesTeste post para várias ediçõesTeste post para várias ediçõesTeste post para várias ediçõesTeste post para várias ediçõesTeste post para várias edições

O teste manual é o processo básico de garantia de qualidade em que os testadores humanos executam casos de teste sem ferramentas de automação. Simulando ações de usuário final, os testadores verificam bugs, problemas na interface do usuário e comportamento inesperado no software. É essencial para validar a usabilidade e a lógica comercial antes do lançamento