Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Número de produto

Recursos

Cabos

Suporte à plataforma

Problemas conhecidos

Configuração

Informações Relacionadas

Introduction

A placa de interface WAN (WIC-2A/S) com porta serial dual fornece níveis mais altos da densidade da porta serial para um único WIC e é suportada nas placas Cisco séries 1700, 2600 e 3600. A WIC-2A/S com baixa velocidade serial suporta links síncronos até 128 Kbps ou assíncronos até 115,2 Kbps. Cada porta em um WIC é uma interface física diferente e pode suportar protocolos diferentes, como o Point-to-Point Protocol (PPP) ou o Frame Relay, além do Equipamento de Terminal de Dados/Equipamento de Comunicação de Dados (DTE/DCE). Este WIC também suporta a operação mista, assíncrona e síncrona na mesma placa.

Estes WICs com porta serial dual têm os novos conectores compactos Smart Serial da Cisco, compatíveis com uma ampla variedade de interfaces elétricas quando usados com o cabo adaptador apropriado. Isso inclui: V.35, RS-232, RS-449, RS-530, RS-530A nas versões macho e fêmea para dispositivos DTE e DCE. Este recurso permite fácil configuração e reconfiguração quando os requisitos de rede mudam, sem a necessidade de comprar uma placa de interface serial diferente.

São necessários dois cabos para suportar as duas portas no WIC.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no WIC-2A/S.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Número de produto

WIC-2A/S — WIC síncrono/assíncrono de duas portas

Recursos

O WIC-2A/S fornece duas portas seriais usando o conector Smart Serial.

- Em modo assíncrono a velocidade máxima é de 115,2 Kbps e a mínima é de 600 bps. Para operar em velocidades abaixo de 600 bps, use a porta auxiliar (AUX).

- Suporte síncrono com uma velocidade máxima de 128 Kbps.

Cabos

Tipo de cabo

Número de produto

Duração

Macho/fêmea

V.35 DTE

CAB-SS-V35MT(=)

10 pés/3 metros

Macho

V.35 DCE

CAB-SS-V35FC(=)

10 pés/3 metros

Fêmea

RS-232 DTE

CAB-SS-232MT(=)

10 pés/3 metros

Macho

RS-232 DCE

CAB-SS-232FC(=)

10 pés/3 metros

Fêmea

RS-449 DTE

CAB-SS-449MT(=)

10 pés/3 metros

Macho

RS-449 DCE

CAB SS-449FC(=)

10 pés/3 metros

Fêmea

X.21 DTE

CAB-SS-X21MT(=)

10 pés/3 metros

Macho

X.21 DCE

CAB-SS-X21FC(=)

10 pés/3 metros

Fêmea

EIA-530 DTE

CAB-SS-530MT(=)

10 pés/3 metros

Macho

EIA-530A DTE

CAB-SS-530AMT(=)

10 pés/3 metros

Macho

Suporte à plataforma

Platform

Cisco 1600

Cisco 1700

Cisco 2600

Cisco 2600XM

Cisco 3620,3640,3660

Cisco 3631

Cisco 2691,3725,3745

Módulo portador

Não exigido

Não exigido

Interno

NM-2W

Interno

NM-2W

NM-1E2W, NM-1E1R2W, NM-2E2W

NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W

Interno

Interno

NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W

Suporte a Cisco IOS® Software

Not Supported

Todas as versões de Cisco IOS Software

Todas as versões de Cisco IOS Software

Cisco IOS Software versões 12.0(7)XK, 12.1(1)T, 12.2, 12.2T

Todas as versões de Cisco IOS Software

12.2(8)T1

Not Supported

Cisco IOS Software versões 12.0(7)XK, 12.1(1)T, 12.2, 12.2T

Todas as versões de Cisco IOS Software

Todas as versões de Cisco IOS Software

Todas as versões de Cisco IOS Software

Observação: a série Cisco 1600 não é capaz de suportar o WIC-2A/S devido à falta de controladores de comunicações seriais.

Os módulos de rede NM-1E2W, NM-1E1R2W e NM-2E2W não têm desempenho suficiente para suportar o WIC-2A/S.

Problemas conhecidos

O WIC-2A/S pode ser danificado por descarga eletrostática excessiva. Você pode minimizar esta descarga eletrostática das seguintes maneiras:

- Use um cabo blindado de ponta a ponta.

- Use um protetor contra sobrecarga que proteja contra impulsos acima de +/- 18V.

- Use um isolador óptico (a melhor proteção).

Configuração

A configuração padrão para este módulo é síncrona. Use o comando physical-layer async para configurar o módulo para comunicação assíncrona. Aqui está uma seção de uma configuração assíncrona:

Configuração

maui-soho-01(config)#interface Serial 2/0

maui-soho-01(config-if)#physical-layer async

!--- Places the interface in asynchronous mode. !--- Continue to configure this serial interface just as you !--- would configure an Async Interface.

maui-soho-01(config-if)#ip add 10.0.0.1 255.255.255.0

maui-soho-01(config-if)#async mode interactive

maui-soho-01(config-if)#async default routing

maui-soho-01(config-if)#dialer in-band

maui-soho-01(config-if)#dialer map ip 10.0.0.2 name maui-nas-01 broadcast 5551111

!--- The above commands are part of a broader Dial-on-Demand Routing (DDR) !--- configuration.

Para conectar um modem a essa interface, consulte Configuração de discagem usando um modem na porta auxiliar (AUX). Mesmo que o documento original refira-se à porta auxiliar (AUX), a configuração é muito similar.

Use o comando physical-layer sync ou o comando no physical-layer async para reverter ao modo de sincronização padrão. Consulte Configurar Interfaces Seriais para obter mais informações sobre como configurar a interface para a operação serial normal.

Informações Relacionadas

- Multilink PPP ao longo de duas interfaces assíncronas de camada física em série

- Inserção e remoção on-line de módulos de rede do modem analógico e digital instalados no Roteador Cisco 3660

- Página de suporte da tecnologia de discagem

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems