Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Configurar

Atualize o Gateway de Defesa de Multicloud

Verificar

Monitore o processo de atualização na Lista de gateways.

Monitore o processo do gateway a partir dos Logs do sistema.

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve o processo de atualização do Gateway de Defesa de Multicloud do Controlador de Defesa de Multicloud.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Controlador de defesa multicloud

- Gateway de defesa multicloud

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Multicloud Defense Gateway versão 23.08-14.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

O processo de atualização não tem impacto operacional nem tempo de inatividade. O Controlador de defesa em várias nuvens cria um novo conjunto de instâncias com a nova versão da imagem. Quando as novas instâncias estiverem disponíveis, o gateway começará a processar o tráfego. Quando o tráfego nas instâncias antigas é liberado, as instâncias antigas são excluídas.

Configurar

Atualize o Gateway de Defesa de Multicloud

Estas imagens mostram o processo de atualização do Gateway de Defesa de Multicloud. Ambos os processos de atualização de gateway de entrada e saída são os mesmos.

1. Primeiro, faça login no Controlador de defesa em multicloud e navegue até Manage > Gateways.

Imagem 1. Lista de gateways

2. Identifique e selecione o gateway que deseja atualizar. Você pode fazer apenas uma seleção por vez.

Imagem 2. Detalhes do gateway.

3 bis. Selecione na janela Upgrade de detalhes do gateway.

Imagem 3. Você pode atualizar o gateway na guia de detalhes.

3.b. Você também pode selecionar Actions > Upgrade.

Imagem 4. Você pode atualizar o gateway a partir do botão Ação.

4. Selecione o menu suspenso para exibir as versões de gateway disponíveis. Em seguida, selecione a versão de destino e salve as alterações.

Imagem 5. Versões de gateway disponíveis.

Confirme a alocação de recursos do provedor de serviços de nuvem necessária para a atualização.

6. Selecione Yes se a alocação de recursos é suficiente. Clique No se a alocação de recursos for insuficiente, aumente a alocação de recursos no provedor de serviços de nuvem e retorne para continuar a atualização.

Imagem 6. Alocação de recursos no provedor de serviços de nuvem.

Verificar

Monitore o processo de atualização na Lista de gateways.

O processo pode levar vários minutos para ser concluído. Você pode monitorar o processo na página de lista do gateway.

Navegue até Manage > Gateways.

Imagem 7. Botão Atualizar para monitorar o processo de atualização.

Quando o processo de atualização estiver concluído, o gateway exibirá a nova versão.

Imagem 8. Processo de atualização concluído.

Monitore o processo do gateway a partir dos Logs do sistema.

Navegue até Investigate > System Logs.

Você pode ver a data e a hora em que o processo de atualização é iniciado e concluído.

Selecione more  para exibir mais informações sobre os logs do sistema.

Imagem 9. Registros de sistema.

Esta figura mostra como os Logs do sistema exibem a criação da nova instância do gateway e a exclusão da antiga quando a nova está íntegra e pronta.

Imagem 10. Criação e exclusão da instância nova e antiga.

Esta figura mostra todos os logs do sistema relacionados ao processo de atualização do gateway.

Imagem 11. Logs do sistema relacionados ao processo de atualização do gateway.

Informações Relacionadas

- Guia do usuário do Cisco Multicloud Defense

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems