Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Métodos de atualização

Atualizar com o Arquivo .tar da Interface do Usuário da Web

Atualizar com .tarFile a partir da CLI

Informações adicionais

Atualizar com .binFile a partir da CLI

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve os procedimentos de atualização para os Switches da série Catalyst Digital Building.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware.

- CDB-8P

- CDB-8U

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Métodos de atualização

Atualizar com .tar  Arquivo da Interface do Usuário da Web

1. Efetue login na interface de usuário da Web com suas credenciais locais.

2. Navegue até General settings > Software Update. Conforme mostrado na imagem.

Imagem 1

3. Em Tipo de Arquivo, especifique se deseja atualizar somente o software de IU da Web ou ambos, o Cisco IOS e a IU da Web.

4. Escolha .tar a imagem dos documentos.

5. Clique em Start Update e em Restart Switch. Conforme mostrado na imagem.

Imagem 2

Note: A interface de usuário da Web só está disponível com .tar arquivos.

Atualizar com .tar arquivo da CLI

The .tar  contém o arquivo de imagem do Cisco IOS® e os arquivos necessários para o gerenciador de dispositivos incorporado. Para atualizar o switch através da interface de linha de comando (CLI), use o .tar arquivo e o comando archive download-sw   privileged EXEC.

1. Verifique se você tem conectividade IP com o servidor TFTP:

Device#ping tftp-server-address

2. Se quiser instalar a mesma versão do software que existe atualmente no switch, você pode sobrescrever a imagem atual para economizar espaço:

Device#archive download-sw /overwrite /reload tftp://192.168.20.19/image-name.tar

3. Se tiver espaço suficiente no dispositivo, você poderá manter a imagem atual e baixar a nova:

Device#archive download-sw /leave-old-sw /reload tftp://192.168.20.19/image-name.tar

4. Após o recarregamento, o switch conclui a atualização. Use o comando show version privileged EXEC para verificar se a nova versão foi instalada.

Informações adicionais

- A opção /overwrite substitui a imagem do software na memória flash pela imagem baixada.

- A opção /leave-old-sw mantém a imagem atual e armazena a nova imagem. Para esta opção, verifique se o dispositivo tem espaço suficiente.

- A /reloadopção recarrega o sistema depois de baixar a imagem, a menos que a configuração tenha sido alterada e não salva.

- Como alternativa, você pode usar /force-reload a opção que recarrega incondicionalmente o sistema após uma atualização bem-sucedida do switch.

- Se você especificar o comando sem a opção, o algoritmo de download verificará se a nova imagem não é a mesma que a do dispositivo Flash do switch. Se as imagens forem as mesmas, o download não ocorrerá. Se as imagens forem diferentes, a imagem antiga será excluída e a nova será baixada. Se não houver espaço suficiente para instalar a nova imagem e manter a imagem atual em execução, o processo de download será interrompido e uma mensagem de erro será exibida. Se nenhuma opção de recarregamento for especificada, será necessário recarregar o switch manualmente para concluir a atualização.

Atualizar com .bin arquivo da CLI

Com esse método, você tem uma instrução de inicialização que aponta para o .binarquivo que você deseja carregar e que é carregado no momento da inicialização. Este arquivo é mais leve que o .tararquivo, pois não contém arquivos para o gerenciador de dispositivos incorporado.

1. Remova a variável de inicialização atual e salve a configuração:

Device(config)#no boot system

Device(config)#do copy run startup

2. Configure a variável de inicialização com o arquivo .bin do novo Cisco IOS e salve a configuração:

Device(config)#boot system flash:cdb-universalk9-mz.152-7.E4.bin

Device(config)#do copy run startup

3. Verifique se a variável de inicialização está correta e continue com o recarregamento:

Device#show boot sys

flash:cdb-universalk9-mz.152-7.E4.bin

Device#reload

Note: Como o arquivo bin não contém arquivos baseados na Web, a interface da Web contém funcionalidades limitadas e o console da Web não está disponível.

Informações Relacionadas

- Notas de versão do Cisco IOS versão 15.2(7)E4

- Notas de versão para switches Cisco Digital Building Series, Cisco IOS versão 15.2(7)E

- Versões recomendadas para os switches das séries Catalyst 1000/2960/3560/CDB/4500, Catalyst 3650/3850 e Catalyst 6500/6800