Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Versões com suporte para implantações de cluster HX FI-attached

Conectividade da Intersight

Outros requisitos

Componentes Utilizados

Configurar

Diagrama de Rede

Configuration Steps

Verificar

Introduction

A Cisco Intersight simplifica as operações do data center fornecendo gerenciamento de sistemas como um serviço, diminuindo a necessidade de manter ilhas de infraestrutura de gerenciamento no local.

A Cisco Intersight oferece um assistente de instalação para instalar, configurar e implantar clusters Cisco HyperFlex — HX Edge e FI-attached. O assistente constrói uma definição de pré-configuração do cluster chamada Perfil de Cluster HX. Essa definição é uma representação lógica dos nós HX no cluster HX e inclui-

- Segurança — credenciais para o cluster HyperFlex, como senha da VM do controlador, nome de usuário do hipervisor e senha.

- Configuração — requisitos do servidor, firmware, etc.

- Conectividade — rede upstream, rede virtual etc.

Este documento fornece as etapas e a captura de tela de como implantar clusters Hyperflex conectados por FI usando o intersight.

Prerequisites

Requirements

Versões com suporte para implantações de cluster HX FI-attached

Componente

Versão/versão

Servidores M4, M5

HX220C-M4S

HXAF220C-M4S

HX240C-M4SX

HXAF240C-M4S

HX220C-M5SX

HXAF220C-M5SX

HX240C-M5SX

HXAF240C-M5SX

Conector de dispositivos

Atualizado automaticamente pela Cisco Intersight

Conectividade da Intersight

Considere os seguintes pré-requisitos relativos à conectividade da Intersight-

- Verifique se o conector do dispositivo na instância do UCS Manager correspondente está configurado corretamente para se conectar ao Cisco Intersight e reivindicado.

- Todos os conectores de dispositivo devem resolver corretamente svc.ucs-connect.com e permitir conexões HTTPS iniciadas de saída na porta 443.

- A versão do Hyperflex Installer até a 3.5(2a) oferece suporte ao uso de um proxy HTTP, exceto quando o cluster é reimplantado e não é novo na fábrica.

- Todas as interfaces de gerenciamento de VM do controlador devem resolver corretamente download.intersight.com e permitir conexões HTTPS iniciadas de saída na porta 443. A versão atual do Instalador HX oferece suporte ao uso de um proxy HTTP se a conectividade direta com a Internet não estiver disponível, exceto quando o cluster for reimplantado e não for novo na fábrica.

- O servidor ESX pretendido, a rede do controlador HX e o host vCenter devem estar acessíveis através das interfaces de gerenciamento de interconexão de estrutura UCS.

- Começando com o HXDP versão 3.5(2a), o instalador da Intersight não exige que uma VM de controlador instalada de fábrica esteja presente nos servidores HyperFlex. No entanto, esse requisito ainda será aplicável se a conectividade com a Intersight for por meio de um proxy HTTP. Todos os servidores NEW HX podem ser implantados como estão com um proxy HTTP.

Outros requisitos

Requisitos de software

Requisitos físicos

Requisitos de Rede

Requisitos de porta

Informações de implementação

Componentes Utilizados

- Entrevista da Cisco

- Cisco UCSM

- Servidores Cisco HX

- Cisco Hyperflex

- VMware ESXi

- VMware vCenter

Configurar

Diagrama de Rede

- O Cisco Intersight oferece uma maneira fácil de implantar clusters HyperFlex incluindo o instalador HyperFlex em todas as edições do Cisco Intersight.

Configuration Steps

Etapa 1. Efetue login no Cisco Intersight e selecione a conta de usuário como mostrado abaixo-

Etapa 2. No painel, clique na guia Devices no painel direito.

Etapa 3. Em Dispositivos, clique em Solicitar um novo dispositivo

Etapa 4. Faça login no UCS Manager, navegue até Admin -> Conector do dispositivo. Clique em Configurações para configurar Modo de acesso e Configuração do proxy

Etapa 5. No UCS Manager, navegue até Admin -> Conector do dispositivo. Habilite o botão de alternância Intersight Management e obtenha a ID do dispositivo e o Código da reivindicação.

Etapa 6. Na conta da Intersight, use o Código de solicitação e o ID do dispositivo (capturado na etapa 5) para solicitar o dispositivo. Agora o domínio UCSM é reivindicado.

Etapa 7. Verifique em Dispositivos para confirmar se o novo domínio mostra "Conectado" e "Declarado". Além disso, verifique se agora você tem a opção de executar cross launch UCSM UI e UCSM CLI da Intersight.

Etapa 8. Em Service Profiles, clique em Create Hyperflex Cluster Profile

Etapa 9. Configurar o Service Profile usando as etapas abaixo,

Tarefas gerais

Configuração do cluster - Segurança

Configuração do cluster - DNS, NTP e fuso horário

Configuração do cluster - Configuração do vCenter

Observação:- Para a configuração do vCenter, é recomendável ignorar o Servidor de Logon Único do vCenter. Verifique abaixo a página 27 do documento,

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/whitepaper-c11-740456.pdf

Configuração de Cluster - Configuração de Armazenamento

Configuração de cluster - Suporte automático

Configuração do cluster - IP e nome do host

Configuração de cluster - Configuração de UCSM

Configuração de cluster - Rede

Configuração de Cluster - Armazenamento Externo (Opcional)

Se habilitado, preencha o nome da VSAN e a ID da VSAN para FI A e FI B, respectivamente.

Configuração de Cluster - Configuração de Proxy (Opcional)

Configuração de cluster - Hyperflex Storage Network

Etapa 10. Selecione os servidores como parte da Atribuição de nó.

Etapa 11. Configurar e confirmar o endereço IP do hipervisor e do controlador de armazenamento para a configuração do nó,

Etapa 12. Clique em Validar e implantar e verifique o status do progresso e aguarde a conclusão da instalação.

Etapa 13. Verifique o status do progresso e aguarde a conclusão da instalação.

Etapa 14. Verifique se o cluster está ONLINE e HEALTHY e execute o script post_install.py.

- Use SSH para acessar o endereço IP de gerenciamento do cluster e faça login usando o nome de usuário <root> (HX 4.0 e abaixo) ou <admin> (HX 4.5 e acima) e a senha da VM do controlador fornecida durante a instalação.

- Cole o seguinte comando no Shell e pressione enter: hx_post_install

Verificar

Etapa 1. Verifique o status do Service Profile em Service Profiles.

Etapa 2. Em Cluster Hyperflex, confirme o cluster HX Health e outros detalhes,

Etapa 3. Clique no Nome HX-2 e navegue até os detalhes do perfil, verifique o seguinte em Detalhes,

- Endereço IP do Gerenciamento de Cluster

- ID da VLAN de armazenamento

- Fator de replicação

- Tipo de cluster

Verifique as várias políticas e detalhes do nó em Configuração,

Etapa 4. Inicie cruzadamente o Hyperflex Connect dos clusters Hyperflex no Intersight e verifique o status do cluster do Hyperflex Connect.