Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Atualizar firmware do modem

Configurar modems usando configuração automática de modem

Criar e aplicar a tampa de modem

Modems integrados

Modems analógicos

Números de linha

Configuração de país

Versões de firmware do modem

Modems digitais

V.92

MICA e V.92 (apenas para AS5300 e AS5800)

Nextport (CSMV/6) V.92 (para AS5350, AS5400, AS5800, AS5850)

V.90

NEXTPORT V.90

MICA V.90

Microcom V.90

Modems digitais Microcom V.34 (no AS5200s e no AS5300s)

Informações Relacionadas

Introduction

Muitos ISPs compram modems de 56k e com capacidade V.92 para que seus usuários possam utilizar velocidades de conexão V.90. Infelizmente, o desempenho do V.90 pode ser enganoso. Em muitos casos, isso se deve em parte aos muitos modems de cliente diferentes usados pelos clientes.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se você estiver trabalhando em uma rede ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando antes de utilizá-lo.

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Informações de Apoio

Os problemas de conexão geralmente envolvem mais de dois modems em cada extremidade. Determinar a causa de uma velocidade de conexão abaixo do padrão ou uma taxa de sucesso de chamada ruim pode se tornar muito envolvida. Talvez seja necessário examinar cada elemento de conexão ao longo do caminho, como a linha telefônica do cliente, o caminho que a chamada segue pela rede Telco e o trecho final para o servidor de acesso à rede (NAS).

No ajuste de modem, aumentos na velocidade são feitos por meio da expansão de estabilidade. Uma conexão V.90 é muito sensível a ruído de linha e interferência. Cada usuário com problemas de obtenção de desempenho do V.90 deve examinar os problemas de ruído na linha em seu ambiente local. ISPs com problemas em obter o desempenho V.90 devem observer possíveis problemas T1/E1. Os ISPs também deverão requisitar que a Operadora de telefonia respectiva verifique o caminho de mídia que as chamadas tomam quando alcançam o equipamento do ISP. Dependendo das necessidades específicas da conexão, pode ser melhor ajustar os modems para usar uma velocidade mais baixa, para que a conexão seja mais confiável embora a velocidades inferiores.

Pressupondo que o caminho físico entre o cliente e o NAS seja seguro, os modems devem poder negociar um conjunto correspondente de recursos e configurações. No lado do servidor, as configurações de modem são controladas por um banco de dados incluído chamado de capacidade de modem (modemcap). O modemcap é utilizado pelo software Cisco IOS® para associar alguns tipos de modem utilizados normalmente com definições que funcionaram no passado. A Cisco atualiza as entradas de tampa de modem periodicamente para torná-las corretas para uso normal. Se houver uma configuração útil, ela será incorporada na configuração padrão da próxima versão do modemcap. Os clientes freqüentemente pedem uma série de inicialização que funcione melhor em todas as situações; porém, se houvesse uma série desse tipo disponível, ela seria considerada padrão. Entretanto, embora os modemcaps padrão sejam projetados para utilização normal, eles podem ser usados para personalizar o comportamento dos modems digitais internos do Servidor de acesso que a situação pede. Os procedimentos para utilizar o modemcap são apresentados a seguir.

Este documento fornece tampas de modem recomendadas para os vários firmwares e portwares de modem em uso. Também abordaremos várias dicas relacionadas a tampas de modem, bem como ao procedimento para configurá-las.

Atualizar firmware do modem

A Cisco não recomenda atualizar desnecessariamente os modems para a revisão de firmware mais recente. Caso esteja satisfeito com o desempenho da versão de firmware do modem existente, continue a usar o mesmo. Atualizações desnecessárias podem causar degradação no serviço, pois uma configuração ou um recurso que foi bem executado em uma revisão anterior pode ter sido modificado na versão mais recente. Essas mudanças podem ser difíceis de rastrear.

Você pode determinar a versão do firmware que está sendo executada no Servidor de Acesso usando o comando show modem version para modems Mica e Microcom e o comando show spe version para os elementos de processamento de serviço NextPort (SPEs).

Se desejar atualizar o firmware, vá para o Cisco Software Upgrade Planner para baixar o firmware desejado.

Consulte Upgrading the Modem Firmware/Portware in Cisco Routers with Internal Digital Modems para obter o procedimento de atualização para modems MICA, Microcom e NextPort.

Para os módulos de modem NM-8AM e NM-16AM Analog, use o procedimento descrito na nota sobre configuração de atualização de firmware de modem analógico.

Configurar modems usando configuração automática de modem

Esta seção descreve como aplicar uma nova tampa de modem a um modem integrado. Um modemcap é um banco de dados de séries de inicialização utilizado pela função autoconfigure do modem para alterar as configurações padrão de um modem. O modemcap é configurado usando o comando modem autoconfigure.

Para obter mais informações sobre a aplicação de tampas de modem, consulte o documento Operações de Gerenciamento de Modem.

Tenha em mente as seguintes regras:

- Não utilize o comando modem autoconfigure discovery.

- Se estiver usando o comando modem autoconfigure, remova todos os comandos da seção de configuração de linha para script reset e script startup. Esses comandos são redundantes e são prejudiciais, em alguns casos.

- Ao gravar uma tampa de modem, ignore os campos descritivos que aparecem em show modemcap. Coloque a string de inicialização do modem que deseja no campo MSC (Diversos) do modemcap.

- Comece sempre a string de inicialização com &F (para modems não-Cisco, inicie de preferência com &F1, &F2, conforme adequado).

- Nunca use &W ao inicializar uma série. Em modems nos quais &W não está em no op (ou seja, uma instrução ou operação que não faz nada), isso desgasta a memória programável somente-leitura apagável (EPROM).

- Com modems MICA, use &F&D2, a menos que deseje fazer uma configuração específica.

- Sempre use o comando modem autoconfigure type modemcap-name (no modo de configuração de linha) para aplicar a tampa de modem aos modems.

- Se quiser que os modems usem a configuração padrão, use o comando modem autoconfigure type mica, independente do tipo de modem, para restaurar os padrões de fábrica do aparelho (&F).

- Todos os modems (interno, externo, etc.) estão suscetíveis à recusa de problemas de serviço se a Telnet reversa estiver autorizada e se o modemcap não estiver configurado. Portanto, sempre especifique uma tampa de modem.

Criar e aplicar a tampa de modem

A sessão a seguir demonstra como configurar e aplicar um modemcap simples:

maui-nas-02#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

maui-nas-02(config)#modemcap edit MY_MODEMCAP miscellaneous &F&D2

! --- In this example the modemcap name selected is MY_MODEMCAP ! --- The miscellaneous field is used to input the initialization string &F&D2

maui-nas-02(config)#line 1 192

maui-nas-02(config-line)#modem autoconfigure type MY_MODEMCAP

! --- Apply the modemcap (named MY_MODEMCAP) to the modems in line configuration mode

Dica: ative o comando debug confmodem (antes de aplicar o modemcap) para ver a string de inicialização sendo aplicada aos modems individuais. Observe que, para dispositivos com um grande número de modems, isto pode levar algum tempo e gerar muitas mensagens de console. Um exemplo é mostrado abaixo:

maui-nas-02#debug confmodem

Modem Configuration Database debugging is on

maui-nas-02(config)#line 1 192

maui-nas-02(config-line)#modem autoconfigure type MY_MODEMCAP

...

...

*Apr  5 20:30:42.322: TTY7: detection speed (115200) response ---OK---

*Apr  5 20:30:42.322: TTY7: Modem command:  --AT&F&D2--

! --- The initialization string &F&D2 (from the modemcap) was applied

*Apr  5 20:30:42.322: TTY8: detection speed (115200) response ---OK---

*Apr  5 20:30:42.322: TTY8: Modem command:  --AT&F&D2--

*Apr  5 20:30:42.322: TTY9: detection speed (115200) response ---OK---

*Apr  5 20:30:42.326: TTY9: Modem command:  --AT&F&D2--

*Apr  5 20:30:44.878: TTY7: Modem configuration succeeded

!---Modem configuration is successful

*Apr  5 20:30:44.878: TTY7: Detected modem speed 115200

*Apr  5 20:30:44.878: TTY7: Done with modem configuration

*Apr  5 20:30:44.878: TTY8: Modem configuration succeeded

*Apr  5 20:30:44.878: TTY8: Detected modem speed 115200

*Apr  5 20:30:44.878: TTY8: Done with modem configuration

*Apr  5 20:30:44.878: TTY9: Modem configuration succeeded

*Apr  5 20:30:44.878: TTY9: Detected modem speed 115200

*Apr  5 20:30:44.878: TTY9: Done with modem configuration

...

...

Modems integrados

Os modems usados nos Cisco Access Servers são analógicos ou digitais, dependendo do hardware do modem.

Os modems analógicos foram desenvolvidos para aceitar conectores RJ-11 (tomadas telefônicas comuns) da Rede de Telefonia Comutada Pública (PSTN). Os modens analógicos são muito úteis para um local que precise usar poucas linhas telefônicas para dados. Os módulos de modem analógico só podem ser usados nos servidores Cisco 2600 e 3600 e são designados com um número de peça "AM" (por exemplo, NM-8AM, NM-16AM, WIC-1AM, etc.). Todos os modems analógicos integrados são um tipo de modem Microcom.

Modems digitais capturam chamadas que chegam em uma linha digitalmente codificada; por exemplo, T1 ou BRI. Os modems digitais podem ser encontrados em qualquer servidor de acesso modular e são designados com um número de peça "DM" (como NM-30DM ou AS53-6DM). Modems digitais estão disponíveis, como MICA, NextPort e Microcom. Porém, as placas de modem digitais Microcom antigas são vistas apenas no AS5200.

Para obter a conectividade desejada entre os modems do cliente e do servidor, é importante saber quais modems de servidor suportam quais modulações com quais modems de clientes executando quais versões de firmware. Consulte as Informações de firmware e portware para obter mais informações. Em geral, a lista de modulações suportadas por um modem externo é fornecida na documentação do dispositivo.

Modems analógicos

Velocidades V.90 não estão disponíveis em servidores de acesso com modems analógicos. Os modems analógicos estão limitados a velocidades V.34. O V.90 depende da disponibilidade de acesso digital à rede de telefones. Para obter mais informações sobre esse tópico, consulte Overview of General Modem and NAS Line Quality. Os módulos de modem analógico têm conectores RJ-11 para se conectarem diretamente às tomadas de parede onde um modem externo seria conectado. O firmware de modem analógico deve ser carregado no flash do roteador.

Observação: os modems analógicos WIC-1AM e WIC-2AM podem obter 56 kbps (V.90) para uma chamada de saída para um NAS conectado a um circuito digital.

Para fins de configuração, os modems analógicos são tratados como:

interface async

line_number

Números de linha

Nos roteadores modulares Cisco 3600, o software IOS da Cisco reserva 32 números de linha por slot. A porta AUX é a linha 65 no Cisco 3620 e a linha 129 no Cisco 3640.

line_number = (slot * 32) + unit + 1

Consulte Como as Linhas Assíncronas são Numeradas nos Cisco 3600 Series Routers para obter mais informações.

Configuração de país

Configure o país com o comando modem country microcom country global configuration. Utilize europe como o código de país para todos os países TBR21.

Para descobrir qual versão de firmrware do modem você está usando, insira o comando show modem version no prompt EXEC (Router> ou Router#). Por exemplo:

Router> show modem version

Slot1: MCOM Analog Integrated Modem Firmware

Source: slot1:1:c3600-2600-analog-fw.1.2.0.bin

Boot firmware: 1.1.5

MIMIC firmware: 1.3.3

Modem firmware: 2.3.8

DSP firmware: 0.0.2

Versões de firmware do modem

A seguir, uma tabela de versões de firmware de modem:

Saída do comando

Versão de Firmware real do Modem

2.2.44

1.0.0

2.2.46

1.0.1

2.2.47

1.0.2

2.2.48

1.0.3

2.3.8

1.2.0

2.4.0

1.2.2

Para modems analógicos NM-AM da Microcom (nos roteadores Cisco 2600 e 3600):

- Use a versão 1.2.2 do firmware do modem na página Access Products 2600 and 3600 Analog Modem Firmware. Procure o firmware versão 2.4.0 na saída do comando show modem version.

- Use o modemcap padrão de fábrica &F. É possível usar o comando modem autoconfigure type mica, uma vez que essa entrada é &F.

Para revisar o conjunto de comandos AT completo para os modems analógicos, consulte a documentação Conjunto de comandos AT e Resumo de registro para módulos de rede de modem analógico. Consulte a Nota de Configuração sobre Atualização do Modem Analógico do Cisco 2600 e 3600 Series para obter informações mais detalhadas sobre como verificar e atualizar o firmware do modem.

Observação: certifique-se de usar uma fonte de alimentação adequadamente aterrada para o Cisco 2600 e 3600 com módulos NM-AM; caso contrário, as chamadas de modem NM-AM terão um som de zumbido que se manifesta como conexões defeituosas ou com falha. Consulte o documento Instalando o arraste no chão nos Cisco 2600 Series e Cisco 3600 Series Routers para obter mais informações.

Modems digitais

V.92

Para permanecer atualizado com as necessidades da indústria, as recomendações padrão do modem ITU-T V.90 foram ampliadas. O novo padrão, V.92, atende à necessidade de um par de modems digital e analógico no PSTN. O V.92 melhora a taxa de sinalização de dados upstream e adiciona novos recursos que melhoram a usabilidade do modem. Estes novos protocolos e padrões de modem são implementados no nível do modem.

MICA e V.92 (apenas para AS5300 e AS5800)

Este módulo de recurso apresenta o recurso V.92 (Quick Connect MOH e V.44) em servidores de acesso universal Cisco AS5300 com o software Cisco MICA versão 2.9.1.0 e posterior. O software versão 2.9.5.0 é altamente recomendado para aplicativos V.92.

O V.92 is é implementado no nível do modem como novos protocolos e padrões de modem. Os novos recursos do V.92 residem junto com os recursos de portware existentes e não têm impacto sobre a configuração de hardware do Módulo de Modem Hex (HMM) ou do Módulo de Modem de Densidade Dupla (DMM), incluindo requisitos de memória. O Cisco IOS Software é responsável por controlar os recursos e exibir as novas estatísticas. O suporte de V.92 e V.44 está vinculado ao restante dos componentes do driver de dispositivos do Cisco IOS.

Os Portware 2.9.1.0, 2.9.2.0, 2.9.4.0 e 2.9.5.0 e superior suportam Modem V.92 em espera e Quick Connect (mas não PCM Upstream) e V.44; V.92 digital, V.34, etc.

A tampa de modem recomendada para 2.9.4.0 e 2.9.5.0 em um aplicativo V.92 é:

&F&D2S54=16584S0=0S29=12S21=15S62=8S63=3S34=18000S40=10S10=50

S54=16584 Habilitar V.92 (16384) + 200 (padrão)

S0=0 Não retarda o tom de replicação

S29=12 Enable V.92

S21=15 Enable V.44, V.42bis, compactação MNP5

S62=8 Tempo máximo de MoH 4 minutos (ou valor desejado)

S63=3 Habilita V.92 QC ANSpcm em -12dBm

S34=18000 Upshift após 3 minutos bons (padrão: 2000 [20 segundos])

S40=10 Desconectar após 10 retrens consecutivos (padrão: 4)

S10=50 é desconectado após uma queda da portadora de 5-segundos (padrão: 14 [1,4 segundo])

O modemcap recomendado para outro portware V.92 está listado abaixo:

- 2.9.2.0 em um aplicativo V.92 é igual ao de 2.9.4.0 e 2.9.5.0 mostrado acima.

- 2.9.1.0 :

&F&D2S62=8S63=3S21=15S29=12S34=18000S40=10S54=456S10=50debugthismodemS71=4

Observação: há requisitos do IOS para V.92. Para obter mais informações, consulte Configuração e Troubleshooting de Modems V.92.

Consulte o conjunto de comandos de AT e o resumo do registro dos módulos de seis portas do Cisco MICA para obter mais informações sobre MICA S-Registers.

Nextport (CSMV/6) V.92 (para AS5350, AS5400, AS5800, AS5850)

O firmware NextPort fornece recursos V.92 agrupados aos recursos existentes do NextPort. A DFC-108NP (NextPort Dial Feature Card) é responsável pela implementação ITU de V.92 e pela coleta de estatísticas relacionadas aos novos recursos, incluindo os novos estados de modem que ocorrem com as negociações adicionais de V.92. As estatísticas são coletadas pela placa de recurso de discagem (DFC - Dial Feature Card), mas são passadas e armazenadas no software Cisco IOS. O Cisco IOS Software é responsável por controlar os recursos e exibir as novas estatísticas.

Para o firmware disponível de modems Nextport no CCO, consulte a página Software Download (Download de Software).

Não recomendamos nenhum modemcap específico para modems Nextport. O padrão foi ajustado para a maioria das finalidades.

O modem V.92 em espera é desativado por padrão e é controlado com comandos AT padrão e registros S. Por padrão, o V.92 está habilitado (S29 = 12) e o recurso Modem on Hold (Modem em Retenção) é controlado pelo registro S do S62 (S62 deve ser configurado para habilitar o recurso Modem on Hold). Os comandos AT fazem download da configuração para o modem no final de cada chamada. O ATSn=v e ATSn? Os comandos AT são utilizados para configurar o Modem V.92 em plataformas NextPort em espera. Consulte a Tabela 1 em Modem V.92 em espera para Cisco AS5350, Cisco AS5400 e Cisco AS5850 Universal Gateways e Cisco AS5800 Universal Access Servers que lista parâmetros adicionais de registro S usados para habilitar e desabilitar o recurso.

Para desativar o modem V.92 em espera, você pode usar um modemcap (por exemplo, s62=0s63=3s21=15s29=12) ou definir o registro S29 para qualquer número diferente de 12.

Para obter mais informações sobre modem em espera, consulte Modem V.92 em espera para gateways universais Cisco AS5350, Cisco AS5400 e Cisco AS5850 e servidores de acesso universal Cisco AS5800.

O V.92 Quick Connect está ativado por padrão e é controlado com comandos AT padrão e registros S. O S29 é utilizado para ativar a detecção de seqüência V.92 e o S63 é utilizado para ativar a negociação Quick Connect, ambos ativados por padrão. O S63 S-register controla o recurso através do sinal de ANSpcm. Você pode escolher o nível de energia do sinal ANSpcm, que assume como padrão -12dBm (o nível de energia de transmissão dos Estados Unidos). O ATSn=v e ATSn? Os comandos AT são usados para configurar as plataformas V.92 Quick Connect no NextPort.

Para desativar o V.92 Quick Connect ou definir um valor diferente para ANSpcm, você pode usar uma tampa de modem (por exemplo, v92_v44:MSC=s62=8s63=0s21=15s29=12) ou pode definir o registro S29 para qualquer número diferente de 12.

Para obter mais informações sobre QC, consulte a seção sobre conexão rápida V.92 para gateways universais Cisco AS5350, Cisco AS5400, e Cisco AS5850 e servidores de acesso universal Cisco AS5800.

Para obter mais informações sobre os NextPort S-Regsisters, consulte Resumo sobre definição e registro de comandos AT para plataformas de processador de sinal digital universal NextPort.

Para obter informações adicionais de configuração do V.92, consulte Configurando e Troubleshooting de V.92 Modems.

V.90

Os modems MICA, Nextport e Microcom recentes oferecem suporte ao V.90 e ao K56Flex 1.1. As revisões anteriores dos modems Microcom só têm capacidade para V.34 e precisam ser substituídas por módulos mais novos para dar a capacidade do Servidor de Acesso V.90. Para ver se os modems Microcom têm capacidade para V.90, verifique o banner do fornecedor na saída do comando show modem version. Na linha a seguir parece que os modens Microcom não estão aptos para V.90:

vendor_banner= Microcom MNP10 V34 Modem

O hardware do modem MICA sempre teve capacidade para velocidades de 56 K.

Considerando que o circuito suporta a modulação desejada, aqui estão as versões de firmware e de modemcaps.

NEXTPORT V.90

A Cisco não recomenda nenhum modemcap específico para modems Nextport. Os padrões foram ajustados para um desempenho otimizado na maioria das situações.

Para obter o firmware disponível do modem Nextport no CCO, consulte a página Download de Software.

Se você planeja executar o V.90 somente em Firmwares Nextport compatíveis com V.92, defina S29 para um valor diferente de 12 usando modemcap &Fs29=n. Isso desabilita o V.92 em modems Nextport.

Para obter mais informações sobre os NextPort S-Regsisters, consulte Resumo sobre definição e registro de comandos AT para plataformas de processador de sinal digital universal NextPort.

MICA V.90

O Portware versões 2.7.4.0 e 2.9.5.0 oferece suporte para V.90 digital, K56Flex V1.1, V.34 e anterior, V.110 e fax offramp. 2.9.2.0 (anteriormente chamado de 2.9.1.2) também oferece suporte a V.92 Modem on Hold e Quick Connect (não PCM Upstream) enquanto 2.7.4.0 não oferece suporte a nenhum; o portware é adequado para um aplicativo V.90 ou inferior.

A versão 2.7.4.0 (ou 2.9.5.0) é altamente recomendada, especialmente para estações que relatam problemas com portware anterior.

Dica: se você planeja suportar V.92 no futuro, use 2.9.5.0; mesmo que você não habilite o V.92 no momento.

As tampas de modem recomendadas para as versões 2.9.2.0, 2.9.4.0 e 2.9.5.0 em um aplicativo não-V.92 são:

&F&D2S0=0S29=6S21=3S34=18000S40=10S10=50

Para a tampa de modem 2.9.5.0, 2.9.4.0 e 2.9.2.0 em um aplicativo V.92, consulte a seção V.92.

Os modemcaps recomendados para as versões 2.7.4.0 e 2.7.3.0 são:

&F&D2S0=0S34=18000S40=10S10=50debugthismodemS71=4

- S34=18000 upshift após três minutos

- S40=10 desconecta após dez reciclagens consecutivas

- S10=50 é desconectado após uma queda da portadora de 5-segundos (padrão: 14 [1,4 segundo])

- Taxa de símbolo de uplink V.90 de 3200Hz máximo debugthismodemS71=4

Se você estiver disposto a sacrificar o K56Flex, desabilite o V.8bis (S53=0). Isso melhora o CSR para alguns clientes antigos (como clientes antigos de Rockwell ACF V.34, clientes separados de Xircom LT Venus em a-law) e reduz os tempos de treinamento do modem em cerca de 3 segundos para todas as conexões de modem.

- Se estiver usando firmware: 2.7.2.0 ou 2.7.2.1:

Tampa de modem:

&F&D2S34=18000S40=10S54=392S10=50debugthismodemS41=4

- Se estiver usando K56Flex, qualquer cliente Rockwell ou Lucent que suporte K56Flex V1.1 ou mais recente funcionará. Os clientes que suportam apenas K56Plus ou K56Flex V1.0 não se conectam a velocidades de 56 K; somente velocidades V.34 estão disponíveis para eles.

- Se não quiser o K56Flex, desative o V.8bis com S53=0 em uma entrada de modem.

- O portware 2.7.1.4 é equivalente ao 2.7.2.0.

- O software 2.7.1.3 não é recomendado devido à ID de bug CSCdr24758 (somente clientes registrados) .

- Se estiver usando portware 2.7.1.2, o modemcap inicial recomendado é &F&D2S32=3S34=12000S40=10S54=44S59=6s10=50

- Se você estiver usando o portware 2.5.1.0, 2.6.1.0, 2.6.2.0, 2.7.1.0 ou 2.7.1.1, o modemcap inicial recomendado será &F&D2S32=3S34=12000S40=10S52=1S10=50debugthismodemS41=4

- Se você tiver um grande número de modems de cliente Lucent com firmware antigo (especialmente Lucent Venus, como Xircom), adicione S53=1 à entrada do modemcap para anunciar somente o K56Flex em V.8bis para desencorajar os clientes LT de tentarem o V.90. Isso ocorre porque compilações do código LT Venus maiores ou iguais a 111098 e menores que 052099 apresentam problemas conhecidos de treinamento V.90.

Nota: As informações anteriores aplicam-se ao território u-law. No território da lei-a, clientes Xircom funcionam melhor se forem configurados com o K56Flex desabilitado (por exemplo, S109=2 no lado do cliente).

- Se você não tiver uma população significativa de clientes executando o K56Flex, considere desativar o V.8bis (S53=0). Isso melhorará a taxa de sucesso da chamada (CSR) com clientes que podem ter dificuldade em ouvir V.8bis (por exemplo, antiga V.34 Rockwell ACF) e reduzirá o tempo de treinamento em cerca de três segundos para todos os clientes.

- Se você estiver vendo modems "suaves" que não estão se comportando corretamente quando conectados em V.90 com uma taxa de símbolo de uplink de 3429Hz, considere desativar 3429Hz com DEBUGTHISMODEMS41=4.

Para configurar um modemcap em modems MICA ou Nextport, consulte a seção Configurando modems com uso de modem autoconfigure.

É possível fazer download do Portware de Modem MICA. Consulte o conjunto de comandos de AT e o resumo do registro dos módulos de seis portas do Cisco MICA para obter mais informações sobre MICA S-Registers.

Microcom V.90

- Firmware recomendado: 5.3.30.

- Se estiver usando o K56Flex, todos os clientes Lucent que oferecerem suporte ao K56Flex V1.0 ou posterior e todos os clientes Rockwell irão funcionar.

- Se você não quiser que o K56Flex seja oferecido pelo Access Server, desative o V.8bis com :T110=38 e desative o K56Plus com :T124=11.

- Se estiver utilizando o V.90, todos os clientes com firmware razoável deverão estar ativos para alcançar o V.90.

- Os clientes de LT terão que desabilitar o K56Flex (S38=0 se for winmodem, S109=2 se for Venus) para obter V.90 (a menos que V.8bis esteja desabilitado no lado do servidor como mencionado acima).

- Não há tampa de modem recomendada; use os padrões de fábrica. Se quiser tornar a velocidade mais conservadora, considere a definição de registro:T127 como menos agressiva (consulte a Tabela 2 nas Notas de versão do firmware versão 5.3.30 para a documentação dos módulos de modem de 12 portas do Cisco Universal Access Server 56K).

Para definir uma capa de modem nos modens Microcom, consulte a seção acima, Configurando Modens Usando configuração automática de modem.

Baixe o firmware do modem de 56K da Microcom. Consulte o Resumo de Registros e o Conjunto de Comandos AT para Módulos de 12 Portas V.34, 56K e V.90 para mais modems Microcom.

Modems digitais Microcom V.34 (no AS5200s e no AS5300s)

- Firmware recomendado: 2.3.6.

- Use a tampa de modem padrão de fábrica &F. Use o comando modem autoconfigure type mica (mesmo se os modems aqui forem MCOM) uma vez que aquela entrada é simplesmente &F.

Faça o download do Firmware do modem Microcom V.34. Consulte AT Command Set and Register Summary for V.34, 56K, and V.90 12-Port Modules for Microcom modems (Resumo sobre definição e registro de comandos AT para módulos de 12 portas V.34, 56K e V.90 para modems Microcom).

Informações mais detalhadas sobre como verificar e atualizar o firmware do modem digital estão disponíveis na documentação de operações de gerenciamento de modem.

Informações Relacionadas

- Suporte de acesso

- Suporte de tecnologia de discagem

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems