Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Material de Suporte

Configurar

Diagrama de Rede

Configuração 1: Modems múltiplos em uma faixa do conjunto

Configuração 2: Um modem em um conjunto

Configuração 3: Modems múltiplos sem uma faixa do conjunto

Verificar

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

As configurações de amostra neste documento mostram como configurar o suporte de DNIS (Serviço de Identificação de Número Digital) e a pesquisa de modem. Três configurações são fornecidas:

1. Pooling de modem com vários modems definidos no pool-range.

2. Pooling de modem com um modem no pool-range.

3. Modems múltiplos sem uma faixa do conjunto.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nas versões de software e hardware abaixo.

- Software Cisco IOS® versão 11.3(1.1)T ou posterior.

- PRI provisionado pelo serviço de telecomunicações para suporte a DNIS.

- Cisco AS5x00 Series Router.

Observação: o pool de modem não é possível no Cisco 3600 Series Router.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se você estiver trabalhando em uma rede ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando antes de utilizá-lo.

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Material de Suporte

Se você estiver usando RADIUS como protocolo de autenticação, precisará conhecer o RADIUS (IETF) Accounting Attribute 30 (Station-ID).

A ID da estação permite que o NAS (Servidor de acesso de rede) envie o número que o usuário chamou como parte do pacote de solicitação de acesso (usando DNIS ou uma tecnologia similar). Station-ID é suportado apenas no ISDN e em chamadas de modem no Cisco AS5x00 quando usado com o PRI.

Configurar

Este documento utiliza as configurações mostradas abaixo.

- Modems múltiplos em uma faixa do conjunto

- Um modem em um conjunto

- Modems múltiplos sem uma faixa do conjunto

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Observação: para encontrar informações adicionais sobre os comandos usados neste documento, use a ferramenta Command Lookup

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a instalação de rede mostrada no diagrama abaixo.

Configuração 1: Modems múltiplos em uma faixa do conjunto

Notas de configuração

Um cliente disca 5557528 e se conecta a um modem na faixa de pool de 3 a 5. As linhas 3 a 5 foram configuradas para autocommand telnet para o usuário para um endereço IP específico depois que a ID de usuário e a senha de login foram inseridas no prompt do roteador (>).

Cuidado: quando você configura o recurso de número chamado e não coloca o número max-conn por padrão, o roteador Cisco assume o número de modems no pool. Nesse exemplo de configuração, os modems de 3 a 5 são configurados para que o software Cisco IOS adicione max-conn 3 ao final do comando do número de chamada.

Caso altere o número de modems no pool, é necessário alterar manualmente o número max-conn (máximo de conexões).

Este exemplo de configuração utiliza autenticação local.

Modems múltiplos em uma faixa do conjunto

Current configuration:

!

version 11.3

service timestamps debug datetime msec

service password-encryption

service udp-small-servers

service tcp-small-servers

!

hostname isdn2-2

!

aaa new-model

!

username cisco password 7 xxxxxxxxx

!

modem-pool tito

pool-range 3-5

called-number 5557528 max-conn 3

ip domain-name cisco.com

isdn switch-type primary-5ess

clock timezone PST -8

clock summer-time PDT recurring

!

!

controller T1 0

framing esf

clock source line primary

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24

description 5557528 pri

!

controller T1 1

framing esf

clock source line secondary

linecode b8zs

!

interface Loopback0

ip address 10.1.1.1 255.0.0.0

!

interface Ethernet0

ip address 172.16.25.52 255.255.255.240

!

interface Serial0

no ip address

shutdown

!

interface Serial1

no ip address

shutdown

!

interface Serial0:23

no ip address

no ip mroute-cache

isdn incoming-voice modem

no cdp enable

!

interface Group-Async1

no ip address

group-range 1 24

!

router eigrp 202

network 172.16.0.0

distance 90 172.16.25.49 0.0.0.0

distance 255 0.0.0.0 255.255.255.255

no auto-summary

!

ip default-gateway 172.16.25.49

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.25.49

!

line con 0

exec-timeout 0 0

line 1 2

modem InOut

line 3 5

modem InOut

autocommand telnet 10.1.1.1

line 6 24

modem InOut

line aux 0

line vty 0 4

password 7 xxxxx

!

end

isdn2-2#

Dicas de depuração e verificação

Para certificar-se de que a configuração está funcionando corretamente, use os comandos show e debug. A saída desses comandos deve ser semelhante à saída a seguir.

isdn2-2#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) 5200 Software (C5200-D-L), Version 11.3(1.1)T,

MAINTENANCE INTERIM SOFTWARE

Copyright (c) 1986-1998 by cisco Systems, Inc.

Compiled Sun 11-Jan-98 07:12 by ccai

Image text-base: 0x03034CD4, data-base: 0x00005000

ROM: System Bootstrap, Version 11.1(473), SOFTWARE

isdn2-2 uptime is 18 hours, 41 minutes

System restarted by reload

System image file is "bootflash:c5200-d-l.113-1.1.T", booted via flash

cisco AS5200 (68030) processor (revision 0x00) with 16384K/8192K

bytes of memory.

Processor board ID 03676053

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

Primary Rate ISDN software, Version 1.0.

Mother board without terminator card.

1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

26 Serial network interface(s)

24 terminal line(s)

2 Channelized T1/PRI port(s)

128K bytes of non-volatile configuration memory.

8192K bytes of processor board System flash (Read/Write)

8192K bytes of processor board Boot flash (Read ONLY)

Configuration register is 0x2101

isdn2-2#

- show modem-pool quando nenhum usuário está conectado

Os modems 3, 4 e 5 foram configurados para o pool de modems chamado tito e nenhum modem foi discado ainda. O conjunto padrão é para usuários que discam um número não configurado para um conjunto de modems definido.

isdn2-2#show modem-pool

modem-pool: System-def-Mpool

!--- default pool

modems in pool: 21 active conn: 0

3 no free modems in pool

modem-pool: tito

!--- modem-pool named 'tito'

modems in pool: 3 active conn: 0

0 no free modems in pool

called_party_number: 5557528

max conn allowed: 3, active conn: 0

0 max-conn exceeded, 0 no free modems in pool

- show modem-pool Com um Usuário Conectado

Um usuário é discado e conectado ao modem 5. O comando show modem-pool não mostra qual modem no pool foi usado.

show modem-pool

-------------

modem-pool: tito

modems in pool: 3 active conn: 1

0 no free modems in pool

called_party_number: 5557528

max conn allowed: 3, active conn: 1

0 max-conn exceeded, 0 no free modems in pool

O comando show line mostra que o modem 5 é usado.

isdn2-2#show line

Tty Typ   Tx/Rx   A Modem Roty AccO AccI Uses  Noise  Overruns

* 0 CTY        -  -   -  -  -   0    0    0/0

1 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   0    0    0/0

2 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   0    0    0/0

3 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   0    0    0/0

4 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   1    0    0/0

* 5 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   1    0    0/0

6 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   0    0    0/0

7 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   0    0    0/0

8 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   0    0    0/0

9 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   0    0    0/0

10 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   0    0    0/0

11 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   0    0    0/0

12 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   0    0    0/0

[remaining output omitted]

- Usando o comando debug isdn q931

Observe o número discado pelo usuário remoto. Esse número deve corresponder ao número configurado em modem-pool tito. O número de telefone do usuário não é importante neste cenário.

*Mar 1 18:54:31.951:     Called Party Number i = 0xC1, '4085557528'

Observação: algumas das seguintes linhas de saída de depuração são divididas em várias linhas para fins de impressão.

isdn2-2#

*Mar 1 18:54:31.935: ISDN Se0:23: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x2B

*Mar 1 18:54:31.939:     Bearer Capability i = 0x9090A2

*Mar 1 18:54:31.939:     Channel ID i = 0xA98393

*Mar 1 18:54:31.943:     Progress Ind i = 0x8381 - Call not end-to-end ISDN,

may have in-band info

*Mar 1 18:54:31.947:     Calling Party Number i = '!', 0x83, '4085559486'

*Mar 1 18:54:31.951:     Called Party Number i = 0xC1, '4085557528'

*Mar 1 18:54:31.963: ISDN Se0:23: Incoming call id = 0xA

*Mar 1 18:54:31.987: ISDN Se0:23: TX -> CALL_PROC pd = 8 callref = 0x802B

*Mar 1 18:54:31.991:     Channel ID i = 0xA98393

*Mar 1 18:54:32.023: ISDN Se0:23: TX -> ALERTING pd = 8 callref = 0x802B

*Mar 1 18:54:33.067: ISDN Se0:23: TX -> CONNECT pd = 8 callref = 0x802B

*Mar 1 18:54:33.143: ISDN Se0:23: RX <- CONNECT_ACK pd = 8 callref = 0x2B

isdn2-2#

- Saída de debug isdn Q931 and debug modem csm

O usuário está conectado à linha 5 ou modem 5 (slot/porta)=0/4. O processamento de chamadas é do tipo rodízio. O primeiro modem usado é 3, o próximo é 4 e o último é 5. Não importa se o primeiro modem está disponível.

isdn2-2# show line 5

TTY Typ   TX/Rx   A Modem Roty AccO AccI Uses  Noise  Overruns

* 5 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   1    0    0/0

Line 5, Location: "", Type: ""

Length: 24 lines, Width: 80 columns

Baud rate (TX/RX) is 115200/115200, no parity, 1 stopbits, 8 databits

Status: Ready, Active, No Exit Banner

Capabilities: Hardware Flowcontrol In, Hardware Flowcontrol Out

Modem Callout, Modem RI is CD

Modem state: Ready

modem(slot/port)=0/4, state=CONNECTED

dsx1(slot/unit/channel)=2/0/18, status=VDEV_STATUS_ACTIVE_CALL.

Modem hardware state: CTS DSR DTR RTS

Special Chars: Escape Hold Stop Start Disconnect Activation

^^x  none  -   -    none

Timeouts:   Idle EXEC  Idle Session  Modem Answer Session  Dispatch

00:10:00    never            none   not set

Idle Session Disconnect Warning

never

Modem type is unknown.

Session limit is not set.

Time since activation: 00:01:35

Editing is enabled.

History is enabled, history size is 10.

DNS resolution in show commands is enabled

Full user help is disabled

Allowed transports are pad telnet rlogin mop. Preferred is telnet.

Automatically execute command "telnet 10.1.1.1"

No output characters are padded

No special data dispatching characters

isdn2-2#

- Saída de depurações

isdn2-2#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

*Mar 1 19:00:07.227: ISDN Se0:23: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x2D

*Mar 1 19:00:07.227:     Bearer Capability i = 0x9090A2

*Mar 1 19:00:07.231:     Channel ID i = 0xA98393

*Mar 1 19:00:07.235:     Progress Ind i = 0x8381 - Call not end-to-end ISDN,

may have in-band info

*Mar 1 19:00:07.239:     Calling Party Number i = '!', 0x83, '4085559444'

*Mar 1 19:00:07.243:     Called Party Number i = 0xC1, '4085557528'

*Mar 1 19:00:07.255: ISDN Se0:23: Incoming call id = 0xC

*Mar 1 19:00:07.259: EVENT_FROM_ISDN::dchan_idb=0x25B660, call_id=0xC, ces=0x1

bchan=0x12, event=0x1, cause=0x0

*Mar 1 19:00:07.263: VDEV_ALLOCATE: slot 0 and port 4 is allocated.

*Mar 1 19:00:07.263: EVENT_FROM_ISDN:(000C): DEV_INCALL at slot 0 and port 4

*Mar 1 19:00:07.267: CSM_PROC_IDLE: CSM_EVENT_ISDN_CALL at slot 0, port 4

*Mar 1 19:00:07.267: Fast Ringing On at modem slot 0, port 4

*Mar 1 19:00:07.291: ISDN Se0:23: TX -> CALL_PROC pd = 8 callref = 0x802D

*Mar 1 19:00:07.291:     Channel ID i = 0xA98393

*Mar 1 19:00:07.343: ISDN Se0:23: TX -> ALERTING pd = 8 callref = 0x802D

*Mar 1 19:00:08.367: Fast Ringing Off at modem slot 0, port 4

*Mar 1 19:00:08.367: CSM_PROC_IC1_RING: CSM_EVENT_MODEM_OFFHOOK at slot 0, port 4

*Mar 1 19:00:08.379: ISDN Se0:23: TX -> CONNECT pd = 8 callref = 0x802D

*Mar 1 19:00:08.451: ISDN Se0:23: RX <- CONNECT_ACK pd = 8 callref = 0x2D

*Mar 1 19:00:08.463: EVENT_FROM_ISDN::dchan_idb=0x25B660, call_id=0xC, ces=0x1

bchan=0x12, event=0x4, cause=0x0

*Mar 1 19:00:08.467: EVENT_FROM_ISDN:(000C): DEV_CONNECTED at slot 0 and port 4

*Mar 1 19:00:08.471: CSM_PROC_IC4_WAIT_FOR_CARRIER: CSM_EVENT_ISDN_CONNECTED at

slot 0, port 4

*Mar 1 19:00:20.939: TTY5: DSR came up

*Mar 1 19:00:20.947: tty5: Modem: IDLE->READY

*Mar 1 19:00:20.951: TTY5: EXEC creation

- show modem-pool sem modems livres

O exemplo a seguir mostra todos os modems ocupados e uma chamada recusada pela configuração de chamada ISDN.

modem-pool: System-def-Mpool

modems in pool: 21 active conn: 0

3 no free modems in pool

modem-pool: tito

modems in pool: 3 active conn: 0

3 no free modems in pool

!--- This number is the number of times it has failed to allocate a modem !--- from the pool. It is not the number of modems in the pool.)

called_party_number: 5557528

max conn allowed: 3, active conn: 0

!--- 3 is the number of modems configured in the pool tito. !--- None are active.

0 max-conn exceeded, 3 no free modems in pool

!--- failed 3 times to allocate a modem from the pool

isdn2-2#debug isdn events

ISDN events debugging is on

isdn2-2#

*Mar 1 19:11:26.471: ISDN Se0:23: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x2F

*Mar 1 19:11:26.475:     Bearer Capability i = 0x9090A2

*Mar 1 19:11:26.479:     Channel ID i = 0xA98393

*Mar 1 19:11:26.479:     Progress Ind i = 0x8381

- Call not end-to-end ISDN, may have in-band info

*Mar 1 19:11:26.483:     Calling Party Number i = '!', 0x83, '4085559445'

*Mar 1 19:11:26.487:     Called Party Number i = 0xC1, '4085557528'

*Mar 1 19:11:26.499: ISDN Se0:23: Incoming call id = 0xE

*Mar 1 19:11:26.503: CCPRI, state = 0, serv = 0, int_id = 0,

lo_chan = 19, type = 3, Dsl_Id = 0, callid = E

*Mar 1 19:11:26.507: CCPRI in a Glare situation state 0 serv 0

*Mar 1 19:11:26.511: ISDN Se0:23: received CALL_INCOMING

*Mar 1 19:11:26.511:  extracted channel ie[0-8]= 18 3 A9 83 93 38 34 33 32

*Mar 1 19:11:26.515:

*Mar 1 19:11:26.519: ISDN Se0:23: Event:

Received a Voice call from 4085559445 on B19 at 64 Kb/s

*Mar 1 19:11:26.519: ISDN Se0:23:

CALL_INCOMING: MODEM ERROR 2C: bchan 18, call id E

*Mar 1 19:11:26.535: in CCPRI_ReleaseCall bchan is 13 dsl is 0

*Mar 1 19:11:26.539: leaving CCPRI_ReleaseCall, Allocated CCBs = 0

*Mar 1 19:11:26.543: ISDN Se0:23: entering process_rxstate, CALL_CLEARED

*Mar 1 19:11:26.615: ISDN Se0:23: TX -> RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x802F

*Mar 1 19:11:26.615:     Cause i = 0x80AC - Requested channel not available

isdn2-2#

Configuração 2: Um modem em um conjunto

Um modem em um conjunto

enable password 7 XXXXXXXXXX

!

username cisco password 7 xxxxxxxxxxxx

!

modem-pool tito

pool-range 3

! -- only modem #3 is configured

called-number 5557528 max-conn 1

ip domain-name cisco.com

isdn switch-type primary-5ess

clock timezone PST -8

clock summertime PDT recurring

!

!

Dicas de depuração e verificação

Para garantir que sua configuração esteja funcionando adequadamente, utilize o comando show. A saída desse comando deve ser semelhante à saída abaixo:

- show modem-pool com um modem

A saída a seguir mostra um pool de modem configurado com um modem. Dois usuários discam ao mesmo tempo e um usuário é conectado.

isdn2-2# show modem-pool

modem-pool: System-def-Mpool

modems in pool: 23 active conn: 0

3 no free modems in pool

modem-pool: tito

modems in pool: 1 active conn: 1

4 no free modems in pool

called_party_number: 5557528

max conn allowed: 1, active conn: 1

0 max-conn exceeded, 1 no free modems in pool

isdn2-2# show modem-pool

modem-pool: System-def-Mpool

modems in pool: 23 active conn: 0

3 no free modems in pool

modem-pool: tito

modems in pool: 1 active conn: 1

4 no free modems in pool

called_party_number: 5557528

max conn allowed: 1, active conn: 1

0 max-conn exceeded, 1 no free modems in pool

isdn2-2#

Na saída a seguir, o primeiro usuário permanece conectado e um segundo usuário disca uma vez e a chamada falha.

isdn2-2#

isdn2-2#

*Mar 1 19:38:57.103: ISDN Se0:23: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x33

*Mar 1 19:38:57.107:     Bearer Capability i = 0x9090A2

*Mar 1 19:38:57.111:     Channel ID i = 0xA98394

*Mar 1 19:38:57.111:     Progress Ind i = 0x8381

- Call not end-to-end ISDN, may have in-band info

*Mar 1 19:38:57.115:     Calling Party Number i = '!', 0x83, '4085559474'

*Mar 1 19:38:57.119:     Called Party Number i = 0xC1, '4085557528'

*Mar 1 19:38:57.135: ISDN Se0:23: Incoming call id = 0x12

*Mar 1 19:38:57.139: ISDN Se0:23: CALL_INCOMING: MODEM ERROR 2C: bchan 19,

call id 12

*Mar 1 19:38:57.235: ISDN Se0:23: TX -> RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x8033

*Mar 1 19:38:57.239:     Cause i = 0x80AC - Requested channel not available

isdn2-2#

isdn2-2#show modem-pool

modem-pool: System-def-Mpool

modems in pool: 23 active conn: 0

3 no free modems in pool

modem-pool: tito

modems in pool: 1 active conn: 1

4 no free modems in pool

called_party_number: 5557528

max conn allowed: 1, active conn: 1

1 max-conn exceeded, 1 no free modems in pool

isdn2-2#

Um segundo usuário tenta discar novamente e falha. Observe que a 2 max-conn excedeu a instrução.

isdn2-2#

*Mar 1 19:40:34.143: ISDN Se0:23: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x34

*Mar 1 19:40:34.147:     Bearer Capability i = 0x9090A2

*Mar 1 19:40:34.147:     Channel ID i = 0xA98394

*Mar 1 19:40:34.151:     Progress Ind i = 0x8381 - Call not end-to-end ISDN,

may have in-band info

*Mar 1 19:40:34.155:     Calling Party Number i = '!', 0x83, '4085559486'

*Mar 1 19:40:34.159:     Called Party Number i = 0xC1, '4085557528'

*Mar 1 19:40:34.171: ISDN Se0:23: Incoming call id = 0x13

*Mar 1 19:40:34.179: ISDN Se0:23: CALL_INCOMING: MODEM ERROR 2C: bchan 19,

call id 13

*Mar 1 19:40:34.267: ISDN Se0:23: TX -> RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x8034

*Mar 1 19:40:34.271:     Cause i = 0x80AC - Requested channel not available

isdn2-2#

isdn2-2#show modem-pool

modem-pool: System-def-Mpool

modems in pool: 23 active conn: 0

3 no free modems in pool

modem-pool: tito

modems in pool: 1 active conn: 1

4 no free modems in pool

called_party_number: 5557528

max conn allowed: 1, active conn: 1

2 max-conn exceeded, 1 no free modems in pool

isdn2-2#

- show modem-pool Quando o primeiro usuário entrou em intervalo devido à inatividade

isdn2-2#show modem-pool

modem-pool: System-def-Mpool

modems in pool: 23 active conn: 0

3 no free modems in pool

modem-pool: tito

modems in pool: 1 active conn: 0

4 no free modems in pool

called_party_number: 5557528

max conn allowed: 1, active conn: 0

2 max-conn exceeded, 1 no free modems in pool

modem-pool: System-def-Mpool

!--- This is the default modem pool

modems in pool: 23 active conn: 0

!--- There are 24 modems installed on this access server, !--- 23 are available to the default pool, the other !--- modem is available only to modem-pool tito

3 no free modems in pool

!--- Three failures to allocate a modem from a pool for a user dialing in

modem-pool: tito

!--- Pool named tito

modems in pool: 1 active conn: 0

!--- One modem configured in this pool, 0 active connections to !--- modems in this pool

4 no free modems in pool

!--- Four failed attempts to allocate a modem to a user that dialed in.

called_party_number: 5557528

!--- This is the number of the Cisco access-server that the remote user dialed.

max conn allowed: 1, active conn: 0

!--- Max connection allowed per pool, 0 active

2 max-conn exceeded, 1 no free modems in pool

!--- Failed twice to allocate a modem to the user because the !--- number of connections was exceeded for that pool)

isdn2-2#

Configuração 3: Modems múltiplos sem uma faixa do conjunto

Com exceção do comando pool-range 3-5 e do argumento max-conn, essa configuração é a mesma que a de modems múltiplos em faixa do conjunto.

Modems múltiplos sem uma faixa do conjunto

!

modem-pool tito

called-number 5557528 max-conn 0

ip domain-name cisco.com

isdn switch-type primary-5ess

!

Dicas de depuração e verificação

Para garantir que sua configuração esteja funcionando adequadamente, utilize o comando show. A saída desse comando deve ser semelhante à saída abaixo:

- show modem-pool Before First Dial

isdn2-2#show modem-pool

modem-pool: System-def-Mpool

modems in pool: 24 active conn: 1

3 no free modems in pool

modem-pool: tito

modems in pool: 0 active conn: 0

4 no free modems in pool

called_party_number: 5557528

max conn allowed: 0, active conn: 0

0 max-conn exceeded, 0 no free modems in pool

- exibir conjunto de modem e depurar Depois que o usuário discar e não conseguir se conectar

isdn2-2#debug isdn q931

ISDN Q931 packets debugging is on

isdn2-2#debug modem

Modem control/process activation debugging is on

isdn2-2#

*Mar 1 19:56:50.827: ISDN Se0:23: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x38

*Mar 1 19:56:50.827:     Bearer Capability i = 0x9090A2

*Mar 1 19:56:50.831:     Channel ID i = 0xA98393

*Mar 1 19:56:50.835:     Progress Ind i = 0x8381 - Call not end-to-end

ISDN, may have in-band info

*Mar 1 19:56:50.839:     Calling Party Number i = '!', 0x83, '4085559474'

*Mar 1 19:56:50.843:     Called Party Number i = 0xC1, '4085557528'

*Mar 1 19:56:50.851: ISDN Se0:23: Incoming call id = 0x17

*Mar 1 19:56:50.859: ISDN Se0:23: CALL_INCOMING: MODEM ERROR 2C: bchan 18,

call id 17

*Mar 1 19:56:50.947: ISDN Se0:23: TX -> RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x8038

*Mar 1 19:56:50.951:     Cause i = 0x80AC - Requested channel not available

isdn2-2#

isdn2-2#show modem-pool

modem-pool: System-def-Mpool

modems in pool: 24 active conn: 0

3 no free modems in pool

modem-pool: tito

modems in pool: 0 active conn: 0

4 no free modems in pool

called_party_number: 5557528

max conn allowed: 0, active conn: 0

1 max-conn exceeded, 0 no free modems in pool

Verificar

Consulte os exemplos de configuração acima para obter informações de verificação específicas.

Troubleshoot

Consulte os exemplos de configuração acima para obter informações de verificação específicas.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico - Cisco Systems