Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Configurar um modem na porta AUX

Informações Relacionadas

Introduction

Em muitas situações, seria necessário permitir que um roteador aceitasse a chamada do processador de comando interativo do Cisco IOS (EXEC) com um modem conectado a uma porta auxiliar (AUX) do roteador. Este documento fornece as tarefas da configuração necessárias para configurar tal cenário.

Observação: este documento não cobre uma conexão baseada em PPP (Point-to-Point Protocol) que usa o modem na porta AUX. Para obter mais informações sobre uma conexão baseada em PPP, consulte Configuração de Discagem Usando um Modem na Porta AUX.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Informações de Apoio

Este documento usa a configuração de rede mostrada na figura 1.

Figura 1 um diagrama  rede 

Configurar um modem na porta AUX

Para configurar um modem na porta AUX para conectividade de discagem EXEC, faça o seguinte:

1. Conecte o cabo da porta AUX do roteador ao modem, como mostrado na figura 2.

Lembre-se destes pontos:

- A porta AUX nos roteadores Cisco é RJ-45 ou DB-25. Se a porta AUX for RJ-45, use um cabo RJ-45—RJ-45 enrolado de fábrica (número de peça CAB-500RJ= ), que geralmente é fornecido com cada roteador Cisco para conexões de console. Você também precisa de um adaptador RJ-45 para DB-25 marcado como "MODEM" (número de peça CAB-25AS-MMOD) para conectar o cabo enrolado à porta DB-25 no modem.

- Se o roteador tiver uma porta AUX DB-25, use um cabo DB-25fêmea straight-through - DB25Macho RS-232 para conectar o modem ao roteador.

- Para obter mais informações sobre cabeamento, consulte Guia de Conexão Modem-Roteador e Guia de Cabeamento para Console RJ-45 e Portas AUX.

Figura 2 um   conectar o cabo

2. Utilize o comando show line para determinar a interface assíncrona da porta AUX.

Embora a maioria dos roteadores tenha a porta AUX como a linha 1, os servidores de acesso têm a interface da porta AUX após as linhas TTY. Por exemplo, se o roteador tiver 16 linhas assíncronas/de modem, a implicação é que a porta AUX é a linha 17. Configure a porta AUX com base nas saídas do comando show line. Este é um exemplo para verificar se a configuração da porta AUX está na linha de interface 65:

maui-rtr-10#show line

Tty Typ    Tx/Rx    A Modem Roty AccO AccI  Uses  Noise  Overruns  Int

*    0 CTY             -    -     -    -    -     0      0     0/0      -

65 AUX  9600/9600  -    -     -    -    -     0      1     0/0      -

66 VTY             -    -     -    -    -     0      0     0/0      -

67 VTY             -    -     -    -    -     0      0     0/0      -

68 VTY             -    -     -    -    -     0      0     0/0      -

69 VTY             -    -     -    -    -     0      0     0/0      -

70 VTY             -    -     -    -    -     0      0     0/0      -

Line(s) not in async mode -or- with no hardware support

1-64

3. Utilize os seguintes comandos para configurar a linha AUX do roteador:

Verificamos anteriormente que a porta AUX está na linha 65:

maui-rtr-10(config)#line 65

maui-rtr-10(config-line)#modem inout

!--- Permit incoming and outgoing calls on this modem.

maui-rtr-10(config-line)#speed 115200

!--- Line speed to be used to communicate with the modem. !--- Verify that the AUX port supports this speed. !--- Refer to Bitrate Information for supporting information.

maui-rtr-10(config-line)#transport input all

!--- Allow all protocols to use the line.

maui-rtr-10(config-line)#flowcontrol hardware

!--- Enable RTS/CTS flow control.

maui-rtr-10(config-line)#login

!--- Use the password configured on the line to authenticate !--- incoming connections. !--- This password is configured below:

maui-rtr-10(config-line)#password cisco

!--- The router uses this password (cisco) to authenticate incoming calls. !--- For security purposes, replace "cisco" with a secure password.

Configuração opcional: Se o roteador não tiver uma habilitar senha secreta, as conexões recebidas não poderão ingressar no modo enable. Para permitir que as chamadas recebidas entrem no modo enable, use o comando enable secret password para configurar a senha enable secret.

4. Use o método telnet reverso no modem para configurar a string de inicialização apropriada.

Para obter mais informações sobre telnets reversos, consulte Guia de Conexão Modem-Roteador ou Estabelecimento de uma Sessão Telnet Reversa para um Modem.

maui-rtr-10#Telnet 172.22.53.145 2065

!--- The IP address 172.22.53.145 is the Ethernet address on the router. !--- 2065 represents 2000+line 65. Refer to the documents mentioned above, !--- if the reverse telnet fails.

Trying 172.22.53.145, 2065 ... Open

at

!--- Modem attention command.

OK

!--- The modem responds with an OK. If you receive any other message, !--- or no response at all, replace the modem hardware.

at&f1s0=1

!--- At followed by the initialization (init) string for this modem. !--- The init string for this US Robotics modem is &f1s0=1. !--- Note: USR modems must also have dip switch 3 and 8 down (DOWN = ON). !--- Dip switch 3 = ON for Result Code Display. !--- Dip switch 8 = ON for AT Command Set Recognition. !--- If you use another modem brand, refer to the Modem-Router !--- Connection Guide for your manufacturer-specific modem init strings.

OK

!--- The modem responds with an OK. This means that the modem was !--- successfully initialized.

at&w

!--- &w writes the configuration to memory

!--- Without this command the modem will lose its configuration !--- when the modem is power cycled.

OK

!--- We will now suspend the telnet session. For this, we will enter !--- the escape sequence Ctrl-Shift-6 x (press Control-Shift-6, let go, !--- then press x).

maui-rtr-10#disconnect 1

Closing connection to 172.22.53.145 [confirm]

!--- The disconnect command terminates the telnet session.

maui-rtr-10#

5. Utilize um telefone analógico para verificar se a linha telefônica está ativa e funciona corretamente. Em seguida, conecte a linha de telefone analógica ao modem.

6. Inicialize uma chamada de modem EXEC para o roteador a partir de outro dispositivo (como um PC) para testar a conexão do modem.

Use um programa de emulação de terminal no PC, como o Hyperterminal, e acesse o modem do PC através de uma das portas COM. Quando você estiver conectado ao modem do PC através da porta COM, inicie a discagem para o roteador. Por exemplo, consulte a sessão Exemplo de Hyper Terminal.

Observação: a linha da porta AUX não executa PPP. Portanto, para esta conexão, não é possível usar o Microsoft Windows Dialup Networking (DUN) para discar.

7. Quando a conexão é estabelecida, o cliente de discagem é solicitado a fornecer uma senha. Digite a senha correta.

Observação: essa senha deve corresponder à configurada na linha da porta AUX.

Informações Relacionadas

- Manual de conexão do modem-router

- Configuração de Dialout com um modem na porta AUX

- Manual de cabeamento para console RJ-45 e portas AUX

- Estabelecendo uma sessão de Telnet reversa para um modem

- Suporte Técnico - Cisco Systems