Contents

Introdução

Tipos suportados do Cisco DNA Center

Famílias de produtos compatíveis

Rede do campus

Informações de software - Roteamento e switching

Informações sobre software - Sem fio

Percepções de falhas - Switching

Percepções de falhas - Sem fio

Conexão direta de rede em nuvem (DCN)

Hardware

Software

Rede em nuvem (CN)

Hardware

Software

Dispositivos de colaboração

Rede de Longa Distância (WAN)

Hardware

Software

Computação de data center (DCC)

Hardware

Software

Operações de segurança integradas (ISO)

Famílias de produtos compatíveis com ativos diretamente conectados do agente de nuvem do CX

Introdução

Este documento descreve as famílias de produtos suportadas por Software Insights and Faults. Ele também aborda as famílias de produtos compatíveis com o Success Tracks.

Tipos suportados do Cisco DNA Center

- Nó individual

- Cluster

Famílias de produtos compatíveis

Esta seção lista as famílias de produtos compatíveis com os controles de sucesso (por telemetria de produtos).

Rede do campus

Percepções de software - Roteamento e switching

- Switches Cisco Catalyst 2960-C Series

- Switches Cisco Catalyst 2960-CX Series

- Switches Cisco Catalyst 2960-L Series

- Switches Cisco Catalyst 2960-Plus Series

- Switches Cisco Catalyst 2960-X Series

- Switches Cisco Catalyst 2960-XR Series

- Switches Cisco Catalyst 3560-CX Series

- Switches Cisco Catalyst 3650 Series

- Switches Cisco Catalyst 3750-X Series

- Switches Cisco Catalyst 3850 Series

- Cisco Catalyst 4500 Series Switches

- Switches Cisco Catalyst 4500-X Series

- Cisco Catalyst 6500 Series Switches

- Switches Cisco Catalyst 6800 Series

- Switches Cisco Catalyst 9200 Series

- Switches Cisco Catalyst 9300 Series

- Switches Cisco Catalyst 9400 Series

- Switches Cisco Catalyst 9500 Series

- Switches Cisco Catalyst 9600 Series

- Plataformas de borda Cisco Catalyst 8200 Series

- Plataformas de borda Cisco Catalyst 8300 Series

- Plataformas de borda Cisco Catalyst 8500 Series

- Plataformas de borda Cisco Catalyst 8500L Series

Informações sobre software - Sem fio

- Controladores sem fio Cisco 3500 Series

- Controladores Cisco 5500 Series Wireless

- Controladores sem fio Cisco 8500 Series

- Controladores sem fio Cisco Catalyst 9800 Series

Percepções de falhas - Switching

- Switches Cisco Catalyst 2960-C Series

- Switches Cisco Catalyst 2960-CX Series

- Switches Cisco Catalyst 2960-L Series

- Switches Cisco Catalyst 2960-X Series

- Switches Cisco Catalyst 2960-XR Series

- Switches Cisco Catalyst 3560-CX Series

- Switches Cisco Catalyst 3650 Series

- Switches Cisco Catalyst 3850 Series

- Cisco Catalyst 4500 Series Switches

- Switches Cisco Catalyst 4500-X Series

- Cisco Catalyst 6500 Series Switches

- Switches Cisco Catalyst 6800 Series

- Switches Cisco Catalyst 9200 Series

- Switches Cisco Catalyst 9300 Series

- Switches Cisco Catalyst 9400 Series

- Switches Cisco Catalyst 9500 Series

- Switches Cisco Catalyst 9600 Series

Percepções de falhas - Sem fio

- Controladores sem fio Cisco 3500 Series

- Controladores Cisco 5500 Series Wireless

- Controladores sem fio Cisco 8500 Series

- Controladores sem fio Cisco Catalyst 9800 Series

Observação: assinaturas suportadas somente para roteamento e switches, série de produtos sem fio.

Conexão direta de rede em nuvem (DCN)

Hardware

- Cisco Nexus 2000 Series

- Cisco Nexus série 3000

- Cisco Nexus série 5000

- Cisco Nexus 6000 Series

- Cisco Nexus 7000 Series

- Cisco Nexus 9300 Series (independente)

Software

- Switches da plataforma Cisco Nexus 9300

- Switches da plataforma Cisco Nexus 9500

- Servidores APIC (Application Policy Infrastructure Controller, controlador de infraestrutura de política de aplicativos)

- Protocolo de redundância paralela (PRP - Parallel Redundancy Protocol) do APIC (Application Policy Infrastructure Controller)

- Extensible Network Controller (XNC)

- Cisco One Nexus série 3000

- Cisco One Nexus série 3500

- Cisco One Nexus série 5000

- Cisco One Nexus 6000 Series

- Cisco One Nexus série 7000

Rede em nuvem (CN)

Hardware

- Nexus 9500 Series (colunas modulares)

- Nexus 9300 Series (linhas fixas, linhas fixas e virtual)

Software

- Controlador APIC (pacote, mini ou virtual)

- Licenças da ACI (Essentials, Advantage ou Premiere) em Leafs

Dispositivos de colaboração

- Série Cisco Desk

- Série de placas Cisco

- Série Cisco Room

- Periféricos de colaboração

Rede de Longa Distância (WAN)

Hardware

- Plataformas de borda Cisco Catalyst 8200 Series

- Plataformas de borda Cisco Catalyst 8300 Series

- Plataformas de borda Cisco Catalyst 8500 Series

- Roteador Cisco vEdge

- Roteadores de serviços de agregação Cisco ASR 1000 Series

- Cisco 800 Series Routers

- Roteadores de serviços integrados Cisco 900 Series

- Roteadores de serviços integrados Cisco 1900 Series

- Roteadores de serviços integrados Cisco 4000 Series

- Sistema de computação de rede empresarial Cisco 5000 Series

- Plataforma de serviços em nuvem da Cisco 2100

- Cisco Cloud Services Platform 5000

- Gateways Cisco Catalyst para rede sem fio e celular

- Roteadores de serviços integrados industriais Cisco 800 Series

- Roteadores Cisco Catalyst série IR1100 robustos

- Roteadores Cisco Catalyst série IR1800 robustos

- Roteadores Cisco Catalyst série IR8100 Heavy Duty

- Roteador Cisco Catalyst série IR8300 robusto

- Roteador Cisco série ESR6300 incorporado

Software

- Roteador de serviços em nuvem Cisco 1000V Series

- Cisco Catalyst 8000V

- Software de assinatura Cisco DNA para SD-WAN

- Serviços de aplicações de área ampla da Cisco

Computação de data center (DCC)

Hardware

- UCS série B

- UCS C Series

- UCS S Series

- Hiperflex

Software

- Intersight (SaaS)

- Otimizador de carga de trabalho da Intersight (SaaS)

- UCS Director

- Plataforma de dados HyperFlex HX

- UCS Manager

- Controlador de gerenciamento integrado (IMC)

Operações de segurança integradas (ISO)

- Endpoint seguro (AMP)

Famílias de produtos suportados pelo agente de nuvem do CX conectou diretamente os ativos

- Roteadores de serviços integrados Cisco 1000 Series

- Roteadores de serviços integrados Cisco 1900 Series

- Roteadores de serviços integrados Cisco 4000 Series

- Cisco 800 Series Routers

- Roteadores de serviços integrados Cisco 900 Series

- Roteadores de serviços de agregação Cisco ASR 1000 Series

- Switches Cisco Catalyst 1000 Series

- Switches Cisco Catalyst Digital Building Series

- Cisco Catalyst IE3200 Series robusto

- Cisco Catalyst IE3400 Series robusto

- Switches Cisco Catalyst Micro

- Switches Cisco Industrial Ethernet 3010 Series

Observação: o CX Cloud Agent coleta informações de telemetria de dispositivos legados do campus que não estão qualificados para o Cisco DNA Center, bem como dispositivos do campus qualificados do Cisco DNA Center que não estão conectados a nenhum Cisco DNA Center.