Índice

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Colocação de etiquetas do switch externo

Configuração de VMware

Configuração de switchport do Catalyst 6500

configuração vSwitch1

Configuração da rede 2 VM

Considerações da rede geral

Configuração de switch completa

Colocação de etiquetas do virtual switch

Configuração de switchport do Catalyst 6500

Configuração de VMware

Verificar

Troubleshooting

Introdução

Este original descreve os dois métodos diferentes para executar o Switched Port Analyzer (SPAN) - monitoramento silencioso baseado no Cisco Unified Contact Center Express (UCCX). O primeiro método é usar a colocação de etiquetas do switch externo (EST) e o segundo método é usar a colocação de etiquetas do virtual switch (VST). A diferença entre os dois é onde a colocação de etiquetas VLAN acontece, em um switch externo ou em um virtual switch. A fim determinar isto, olhe as configurações da interface de switch assim como as configurações do vSwitch de VMware.

Note: A fim estabelecer-se Período-baseou a gravação, é necessário usar um server da série C do sistema de Unified Computing (UCS) ou a configuração é unsupported. Além, o Switches do Cisco Catalyst 2950 e 3650 Series e não é apoiado mais cedo baseado no projeto de rede provido soluções (SRND) porque não apoia o span de ingresso.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Versão 8 ou mais recente UCCX

- Configuração de switch do ® do Cisco IOS

- Configuração de VMware

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Versão 8 e mais recente UCCX

- Versão 4.x e mais recente de VMware ESXi

- Cisco catalyst 6500

- Cisco UCS-C220-M3

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Colocação de etiquetas do switch externo

Configuração de VMware

Assegure-se de que sua rede de gerenciamento de ESXi e outros elementos do server estejam separados fisicamente. No caso de UCCX, um mapeamento de 1:1 é exigido.

Placa de interface da rede física (NIC) > grupo individual do vSwitch > da porta exclusiva com somente o server UCCX anexado.

Está aqui um exemplo de configuração onde há uma separação física e lógica - vmnic0 é atribuído a vSwitch0 para a Conectividade de uso geral das máquinas virtuais (VM) e do Gerenciamento de ESXi, quando vmnic1 for atribuído a vSwitch1 para o UCCX VM.

Configuração de switchport do Catalyst 6500

Interface GigabitEthernet1/1

Description Connection to UCCX VM

Switchport

Switchport mode access

Switchport access vlan 500

Observe que nenhuma colocação de etiquetas VLAN está executada no vSwitch de VMware. Dois vSwitches com o Network Interface Cards original da máquina virtual (VMNICs) atribuído a cada um são usados a fim isolar a rede de gerenciamento de ESXi assim como o UCCX VM. Igualmente note que a relação no Catalyst 6500 está configurada como uma porta de acesso, que permita a colocação de etiquetas de VLAN 500.

configuração vSwitch1

- Aceite o modo misturado nas configurações de segurança.

- Certifique-se de você somente ter um VMNIC atribuído a este vSwitch. UCCX 8+ não apoia o equipe NIC.

Configuração da rede 2 VM

- Certifique-se que o ID de VLAN está ajustado a None(0).

Note: Se o ID de VLAN é ajustado, todos pacotes restantes de outros VLAN estarão negligenciados e não entregados.

- A Segurança deve herdar o modo misturado das propriedades do interruptor.

- No administrador do Cisco Desktop UCCX, verifique que a monitoração do Desktop está ajustada DESABILITADA no serviço do monitoramento voip.

Considerações da rede geral

O Switches do Catalyst 2950 e 3650 Series e não é apoiado mais cedo.

No interruptor físico, a porta do destino que conecta o server UCS ao UCCX dedicado VMNIC está no modo de acesso e não no tronco. Respectivamente, o switchport deve ser configurado para o tráfego de dados de vlan UCCX.

Recomenda-se que você cria uma entrada estática do Address Resolution Protocol (ARP) dentro do interruptor para o VLAN do VLAN de dados do server UCCX como configurado para o acesso VLAN da porta de switch individual.

Note: Isto é ajustado na configuração privilegiada do interruptor e não no nível da porta de switch.

Configuração de switch completa

Está aqui um exemplo de um switch de produção onde o server UCS com UCCX seja conectado e a configuração do monitor para UCCX seja endereçada no intervalo de rede VLAN 500.

Gig1/1 is the UCCX interface on VLAN 500

Gig1/2 is the ESXi management network on VLAN 502

All voice traffic is on VLAN 400

Mac address: 0000.aaaa.bbbb is the mac address of the UCCX server.

CONNECTION TO UCCX SERVER

Interface GigabitEthernet1/1

Description Connection to UCCX VM

Switchport

Switchport mode access

Switchport access vlan 500 (VLAN of UCCX server)

CONNECTION TO ESXi MANAGEMENT NETWORK:

Interface GigabitEthernet 1/2

Description Connection to ESXi Management Network

Switchport

Switchport mode access

Switchport access vlan 502 (VLAN of ESXi management network and other VMs)

Static MAC arp entry

Mac-address-table static 0000.aaaa.bbbb vlan 500 interface GigabitEthernet1/1 auto-learn

RSPAN monitor Session:

Monitor session 40 source vlan 400 (vlan of all voice traffic)

Monitor session 40 destination interface gi1/1 ingress learning (interface of UCCX)

Colocação de etiquetas do virtual switch

Configuração de switchport do Catalyst 6500

interface GigabitEthernet1/25

description ESXi vmnic0 on C-series server

switchport

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 15, 500

switchport mode trunk

switchport nonegotiate

spanning-tree portfast edge trunk

Configuração de VMware

Note: A colocação de etiquetas VLAN é executada a nível do grupo de porta do vSwitch. A relação no switch externo reage do modo de tronco, que para a frente todos os pacotes em VLAN 15 e 500.

Neste exemplo, o adaptador de rede UCCX VM é atribuído ao grupo de porta da rede UCCX.

O grupo de porta da rede UCCX é etiquetado com o ID de VLAN 500. vSwitch0 executará agora a colocação de etiquetas VLAN.

O modo misturado é configurado no grupo de porta da rede UCCX também.

O adaptador ativo do grupo de porta da rede UCCX é ajustado igualmente para usar somente um adaptador e o resto é ajustado a não utilizado.

Observe que a configuração a nível do grupo de porta cancela a configuração global do vSwitch. As mudanças feitas aplicam-se somente ao grupo de porta.

A configuração de sessões do SPAN local ou do alcance remoto a nível ascendente permanece a mesma.

Verificar

A fim verificar suas configurações, você pode comparar sua instalação aos exemplos anteriores.

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.